目标

本文的目的是介绍Catalyst 1200/1300交换机中的自动监控VLAN(ASV)功能及其配置步骤。

适用设备 | 软件版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(数据手册)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(数据手册)

简介

监控设备（例如摄像机和监控设备）之间的网络通信通常应给予更高的优先级，并且组织中的各种监控基础架构设备之间必须能够相互连通。通常，网络管理员确保所有监控设备连接到同一个VLAN，并配置此VLAN及其上的接口以允许此高优先级流量。

ASV通过检测网络上定义的监控设备、将其分配到VLAN并设置其流量优先级，自动执行此设置的各个方面。通过创建OUI和MAC地址列表来定义监控设备。MAC和OUI的任意组合可以定义多达32个监控流量源。

创建ASV VLAN

只能在静态VLAN上启用ASV，且配置为ASV VLAN的VLAN无法删除。

第 1 步

登录到Catalyst交换机，然后导航到VLAN Management > VLAN Settings。

步骤 2

要添加VLAN，请点击加号。

步骤 3

配置VLAN ID和VLAN名称，然后单击应用。在本示例中，VLAN ID为5,VLAN名称为Auto Surveillance。

配置ASV设置

第 1 步

要选择ASV的VLAN，请导航到VLAN Management > Auto-Surveillance VLAN > ASV General Settings。

步骤 2

从Auto-Surveillance-VLAN ID下拉菜单中选择ASV的VLAN ID。

步骤 3

在Surveillance Traffic Source Table下，点击加号图标。

步骤 4

要添加监控流量源，请选择源类型作为OUI前缀或MAC地址。在提供的字段中输入Source。或者，您可以添加Description并点击Apply。

步骤 5

要在特定端口上启用ASV VLAN，请导航到VLAN Management > Auto-Surveillance VLAN > ASV Interface Settings。

步骤 6

选择接口并点击edit。

步骤 7

为接口启用Auto Surveillance VLAN Membership，然后单击Apply。

结论

好了！您已在Catalyst 1200或1300交换机上配置了ASV。

有关Catalyst 1200和1300交换机的详细信息，请查看以下页面。

- 为什么升级到Cisco Catalyst 1200或1300系列交换机功能比较

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交换机概览

有关其他配置和功能，请参阅Catalyst系列管理指南。