目标

本文的目的是了解Catalyst 1200或1300交换机上命令行界面(CLI)的常用功能。

适用设备 | 软件版本

- Catalyst 1200(数据表)

- Catalyst 1300(数据表)

简介

可以通过命令行界面(CLI)访问和配置交换机。访问CLI允许在基于终端的窗口中输入命令。对于对终端命令具有丰富经验的用户而言，这可能是一种更简单的导航网络配置实用程序的替代方法。

您可以使用标准SSH客户端(如PuTTY)访问交换机的CLI。有关如何通过PuTTY访问CLI的详细信息，请单击此处。

目录

- 常见CLI命令

- Smartport命令

- 分配静态IP地址

- 配置 VLAN

常见CLI命令

第 1 步

使用用户名和密码登录交换机。

用户名： cisco

密码：*****

步骤 2

交换机的主机名位于命令提示符的第一行。要更改此设置，请键入configure进入全局配置模式。

switch# configure

步骤 3

键入hostname和要分配给交换机的名称。在本例中，它是Switch3。

switch(config)# hostname Switch3

步骤 4

要退出全局配置模式，请键入exit或end。

Switch3(config)# end

步骤 5

要验证这一点，请键入show system，您将看到对System Name的更改。

Switch3# show system

步骤 6

要创建能够以管理员身份登录交换机的用户，请进入全局配置模式。

Switch3# configure

步骤 7

键入命令username，后跟要创建的用户的名称。在本例中，它是Tim。键入命令password，后跟要使用的密码。

Switch3(config)#username Tim password Enter123

步骤 8

您可以选择是否加密密码。单击键盘上的空格键并添加一个问号以查看可用的命令。在本示例中，sha-512用作密码的加密。

Switch3(config)#username Tim password Enter123 method sha512

步骤 9

要将用户分配为管理员，他们既需要读取权限，也需要写入权限。在键盘上输入privilege，后跟控制问号。

Switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege

- 权限级别1 — 只读CLI访问 — 用户无法访问GUI，并且只能访问不更改设备配置的CLI命令。

- 权限级别7 — 读取/受限写入CLI访问 — 用户无法访问GUI，只能访问更改设备配置的一些CLI命令。

- 权限级别15 — 读/写管理访问 — 用户可以访问GUI并配置设备。

在本例中，选择15。

Switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege 15

步骤 10

键入exit从交换机注销。

Switch3(config)# exit

Switch3#exit

步骤 11

用新创建的用户重新登录到交换机。

用户名： Tim

密码： ********

步骤 12

键入show users命令查看有关用户名、协议、位置和会话时间的信息。

Switch3# show users

步骤 13

show running configuration命令将提供您可能需要的有关交换机的许多信息。

Switch3# show running-config

Smartport命令

大多数交换机都有智能端口，允许交换机确定实际插入其端口的内容，并根据配置的宏自动配置端口。如果我们不知道自动配置的具体工作方式，有时候可能并不希望自动配置。在此类情况下可以禁用智能端口。

第 1 步

进入全局配置模式。

Switch3# configure

步骤 2

键入macro auto disabled。

Switch3(config)# macro auto disabled

步骤 3

要重新打开它，请运行macro auto enabled命令。

Switch3(config)# macro auto enabled

步骤 4

要将交换机设置为默认设置，请键入no macro auto。

Switch3(config)#no macro auto

分配静态IP地址

第 1 步

进入全局配置模式并键入interface VLAN1。

Switch3(config)# interface vlan 1

步骤 2

输入IP地址和子网掩码。

Switch3(config-if)#ip address 172.19.76.4 255.255.255.0

步骤 3

要查看配置，请键入命令do show run。

Switch3(config-if)# do show run

配置 VLAN

第 1 步

在全局配置模式下，键入要配置的VLAN编号。在本例中，它是VLAN 20。

Switch3(config)#vlan 20

步骤 2

要创建VLAN，请使用命令interface VLAN number，您可以直接配置接口。

Switch3(config)# interface vlan 30

步骤 3

键入do show vlan查看您创建的VLAN。

Switch3(config-if)# do show vlan

步骤 4

要向VLAN添加名称，请键入name，然后键入要呼叫该VLAN的名称。在本例中，它是DATA。

Switch3(config-if)#name DATA

要查找常用或常用的命令，请使用向上和向下箭头键循环查看先前键入的命令。

步骤 5

要将接口配置为接入端口，请键入接口。在本例中，端口10的端口号为g1/0/10。

Switch3(config)#interface g1/0/10

步骤 6

键入switchport mode access创建接入端口。

Switch3(config-if)#switchport mode access

步骤 7

要将其分配给VLAN，请键入switchport access，然后键入VLAN编号。在本例中，它被分配给VLAN 20。

Switch3(config-if)#switchboard access vlan 20

步骤 8

要创建中继端口，请输入接口号。在本例中，它是g1/0/12。

Switch3(config-if)#interface g1/0/12

步骤 9

键入命令switch port mode trunk。

Switch3(config-if)#switch port mode trunk

步骤 10

要分配VLAN，请输入命令switchport trunk以及VLAN ID。在本例中，包括VLAN 1、20和30。

Switch3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1, 20, 30

步骤 11

要添加本征VLAN（中继的无标记VLAN），请键入switchport trunk native，然后键入VLAN ID。在本例中，使用VLAN 1。

Switch3(config-if)# switchport trunk native vlan 1

步骤 12

要保存配置，请键入exit并按Enter两次。

Switch3(config-if)# exit

步骤 13

键入命令copy running configuration startup configuration。

Switch3#copy running-config startup-config

步骤 14

要确认，请输入Y。

覆盖文件[startup-config]...(Y/N)[ ] ? Y

结论

现在，您已经了解了管理Catalyst 1200或1300交换机的常用的CLI命令。

有关Catalyst 1200和1300交换机的详细信息，请查看以下页面。

- 为什么升级到Cisco Catalyst 1200或1300系列交换机功能比较

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交换机概览

有关其他配置和功能，请参阅Catalyst系列管理指南。