目标

本文的目的是向您展示如何升级Catalyst 1200或1300交换机上的固件。

简介

固件是控制交换机操作和功能的程序。它是软硬件结合体，其中存储有程序代码和数据，以便设备运行。

升级固件可以提高设备的性能，从而提供增强的安全性、新功能和漏洞修复。如果您遇到以下情况，此过程也是必要的：

- 使用交换机频繁断开网络连接或间断连接

- 连接缓慢

适用设备 | 软件版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(数据手册)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(数据手册)

在升级固件之前备份您的配置。您可以通过导航到菜单中的管理>文件管理>文件操作来执行此操作。将运行配置的副本下载到您的PC。建议不要远程升级设备的固件。

升级交换机上的固件

升级固件

在您继续之前，请确保首先从上面的相应链接下载交换机的最新固件。您也可以按照如何下载和升级任何设备上的固件中的步骤操作。

第 1 步

登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择管理>文件管理>固件操作。

步骤 2

在“文件操作”页面上:

- 单击Update Firmware单选按钮作为操作类型。

- 单击HTTP/HTTPS单选按钮作为复制方法。

- 对于File Name，点击Choose File并找到之前从计算机下载的固件文件。

如果要使用USB闪存驱动器将固件传输到交换机，请选择 USB。

步骤 3

选择文件，然后单击Open。

步骤 4

单击 Apply。

重新启动交换机

要应用升级后的固件版本，必须重新启动交换机。

第 1 步

选择Administration > Reboot。

步骤 2

在此页上，输入以下内容：

- 确保选中Immediate默认值。

- （可选）如果需要，选中Restore to Factory Defaults或Clear Startup Configuration File复选框。选择任一选项后，交换机实际上会执行出厂默认重置，因为运行配置和启动配置都会在重新启动后删除。

- 单击Reboot。

然后交换机将重新启动。此过程可能需要几分钟。

结论

干得好！现在，您应该已经成功升级了交换机的固件。

有关Catalyst 1200和1300交换机的详细信息，请查看以下页面。

- 为什么升级到Cisco Catalyst 1200或1300系列交换机功能比较

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交换机概览

有关其他配置和功能，请参阅Catalyst系列管理指南。