目标

本文的目的是向您展示如何在Catalyst 1200或1300交换机上执行重新启动或出厂重置。

适用设备 | 软件版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(数据手册)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(数据手册)

简介

Cisco Catalyst 1200和1300交换机支持手动重新启动和出厂重置。

重置功能用于删除网络设备上当前或正在运行的配置设置，并将其恢复为原始默认设置。当需要重新配置整个设备时，建议手动重置。

有时需要重新启动或重新启动，包括升级固件版本时。

手动重新启动交换机

重新启动设备会删除运行配置。在重新启动之前，必须将运行配置保存为启动配置，除非您要重新执行任何配置。

如果您有物理访问交换机的权限，只需按住设备上的重置按钮不到10秒即可重新启动交换机。

使用Web用户界面(UI)重新启动交换机

第 1 步

登录到Catalyst 1200或1300交换机，然后导航到Administration > Reboot。

步骤 2

从以下重新引导选项中选择一项：

- 立即 — 立即重新启动。

- 日期 — 输入计划重新启动的日期（月/日）和时间（小时和分钟）。

- In — 输入指定的天数、小时数和分钟数以重新启动设备。可以经过的最长时间为24天。

在本例中，Immediate处于选中状态。

步骤 3

（可选）

选中Restore to Factory Defaults以在重新启动过程中恢复出厂默认设置。您也可以选择Clear Startup Configuration File以清除配置文件。

步骤 4

单击Reboot。

恢复为出厂默认设置

您可以将Catalyst交换机重置为出厂默认值。这将删除从默认设置更改的所有配置。

恢复出厂设置的一些主要原因包括：

- 如果重新启动不能帮助设备正常运行，且解决方案不明显。

- 需要清除收到的设备的配置以重新开始。

第 1 项

如上一节所示，您可以选择在使用Web UI执行重新启动时将交换机恢复为出厂默认设置。

第 2 项

第 1 步

断开交换机的所有以太网电缆。

步骤 2

打开电源后，按住Reset按钮超过10秒。完成此过程后，使用以太网电缆直接连接计算机以访问交换机。

结论

现在您知道如何重新启动或出厂重置Catalyst 1200或1300交换机。

有关Catalyst 1200和1300交换机的详细信息，请查看以下页面。

- 为什么升级到Cisco Catalyst 1200或1300系列交换机功能比较

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交换机概览

有关其他配置和功能，请参阅Catalyst系列管理指南。