摘要

RV320间歇冻结。必须重新启动设备才能从冻结状态中恢复。

确定日期

2016年4月15日

解决日期

2017年5月10日

受影响的产品

型号

固件版本

RV320

1.2.1.14，1.3.1.10

问题说明

RV320间歇冻结。出现问题时，无法到达局域网(LAN)。必须重新启动设备才能从冻结状态中恢复。

分辨率

发布1.3.2.02ts-4a版本解决了此问题。