确定日期

2017年5月9日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

RV130W

1.0.3.14，1.0.3.16

问题说明

登录进行远程管理时，RV130W上的调制解调器AC340U和UML290停止工作。它离线，几分钟后重新上线。此问题仅在通过USB调制解调器连接到WAN而不通过有线连接时发生。

当前状态

建议使用IPSec VPN进行远程管理，而不是通过3G/4G转换器。此问题将在RV130W的下一个正式固件版本中解决。