摘要

启用Web过滤功能时，对内部Web服务器的访问不起作用，但禁用此功能时，访问可以正常工作。

确定日期

2016年7月11日

解决日期

2017年1月13日

受影响的产品

型号

固件版本

RV320、RV325

1.2.1.14，1.3.1.10

问题说明

启用Web过滤功能时，对内部Web服务器的访问不起作用，但禁用此功能时，访问可以正常工作。访问内部Web服务器的响应数据包未正确通过网络地址转换(NAT)路径。初始传输控制协议(TCP)握手完成，但GET请求已过滤。

分辨率

调整响应数据包的路径。