目标

路由信息协议(RIP)是内部网关协议(IGP)，常用于内部网络。它通过限制从源到目的地的路径上允许的跳数来防止路由环路。RIP允许跳数为15，然后再考虑目的地不可达。默认情况下，RIP每30秒发送一次更新。RIP是最早的路由协议之一，通常用于使用传统设备的网络。

本文旨在向您展示如何在RV132W或RV134W路由器上配置RIP。

适用设备

- RV132W

- RV134W

软件版本

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

配置 RIP

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后单击Networking > Routing > RIP。

步骤2.在“RIP基本设置”区域，单击“打开”以查看RIP状态。

步骤3.通过选择适当的单选按钮选择RIP版本。

选项有：

- RIPv1 — 一种不支持可变长子网掩码(VLSM)的有类路由协议。RIPv1使用广播地址发送通告。

- RIPv2 — 支持VLSM的无类路由协议。RIPv2使用224.0.0.9进行定期组播。

- 默认（接收RIPv1/v2，发送RIPv1） — 接收RIPv1和v2更新，但仅发送RIPv1更新。

注意：在本例中，RIP Version保留为其Default（接收RIPv1/v2，发送RIPv1）设置。

步骤4.（可选）在RIP Members区域，选中Enable RIP on any of available interfaces（在任何可用接口上启用RIP）下的复选框。

注意：在本例中，RIP仅在VLAN1上启用。

步骤5.（可选）在Authentication下，单击Edit为接口实施RIP身份验证设置。

步骤6.通过点击相应的单选按钮选择身份验证类型，然后输入密码。

选项有：

- 无 — 选择此选项以禁用身份验证。

- 简单密码身份验证 — 选择此选项以实施简单密码身份验证。您需要在密码字段中输入密码。此设置可使用1到16个字符的密码。

- MD5身份验证 — 选择此选项以使用MD5身份验证方法。

- MD5密钥ID — 输入1到255之间的值。默认值为1。

- MD5身份验证密钥 — 输入MD5身份验证密钥。长度可以是1到64个字符。

注意：在本例中，选择简单密码身份验证。

步骤7.单击“保存”。

第8步。（可选）在被动接口下，选中与相应接口对应的复选框。这将停止传入和传出更新。

步骤9.单击“保存”。

现在，您应该已在RV132W或RV134W路由器上成功配置了RIP。