目标

动态DNS（域名服务）是一种Internet服务，它允许使用互联网域名(例如example.com)来定位具有不同公有IP地址的路由器。 要使用此功能，您必须设置具有以下DDNS提供程序的帐户：DynDNS.com、TZO.com、3322.org或noip.com。

本文档的目的是向您展示如何在RV130和RV130W路由器上设置动态DNS。

适用设备

- RV130

- RV130W

软件版本

- v1.0.1.3

配置动态DNS

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择Networking > Dynamic DNS。系统将打开动态DNS页面。

步骤2. DDNS服务表列出了可在路由器上启用的DDNS服务。点击要编辑或启用的服务的复选框。

步骤3.单击Edit。

步骤4.点击要启用的服务的Enable复选框。

注意：页面顶部会显示一则通知，提醒您在保存之前不会应用所做的任何编辑、添加或删除操作；测试配置不会应用您的更改。

第5步：在用户名/电子邮件字段中，输入DDNS帐户的用户名或用于创建帐户的邮件地址。此处使用的凭据类型取决于帐户。

步骤6.在密码字段中，输入DDNS帐户的密码。

步骤7.在主机/域名字段中，输入与要映射到此路由器的名称相关联的主机名或域名。

步骤8. Internet IP Address字段显示设备的IP地址。Status字段指示DDNS更新是否成功。要测试DDNS配置，请单击测试配置按钮。测试结果将显示在状态字段中。

步骤9.要保存更改，请单击保存。