目标

Internet密钥交换(IKE)是在两个网络之间建立安全通信的协议。使用IKE时，数据包使用双方使用的密钥进行加密和锁定以及解锁。

在配置VPN策略之前，需要创建Internet密钥交换策略。有关详细信息，请参阅RV130和RV130W上的VPN策略配置。

本文档的目的是向您展示如何向RV130和RV130W VPN路由器添加IKE配置文件。

适用设备

· RV130

· RV130W

程序步骤

步骤1.使用路由器配置实用程序从左侧菜单中选择VPN >站点到站点IPSec VPN > Advanced VPN Setup。系统将显示Advanced VPN Setup页面：

步骤2.在IKE策略表下，单击Add Row。系统将显示一个新窗口：

步骤3.在IKE Name（IKE名称）字段中输入IKE策略的名称。

步骤4.从Exchange Mode下拉菜单中，选择使用密钥交换建立安全通信的模式。

可用选项定义如下：

· Main — 保护对等体的身份以提高安全性。

·主动 — 不保护对等体身份，但提供更快的连接。

第5步：从Local Identifier Type下拉菜单中，选择配置文件具有的身份类型。

可用选项定义如下：

·本地WAN(Internet)IP — 通过Internet连接。

· IP地址 — 由句点分隔的唯一数字字符串，用于标识使用Internet协议的每台计算机，以便通过网络通信。

第6步。（可选）如果在第5步中的下拉列表中选择IP Address，请在Local Identifier字段中输入本地IP地址。

步骤7.从Remote Identifier Type下拉菜单中，选择配置文件具有的身份类型。

可用选项定义如下：

·本地WAN(Internet)IP — 通过Internet连接。

· IP地址 — 由句点分隔的唯一数字字符串，用于标识使用Internet协议的每台计算机，以便通过网络通信。

第8步。（可选）如果在第7步中的下拉列表中选择IP Address，请在Remote Identifier字段中输入远程IP地址。

步骤9.从Encryption Algorithm下拉菜单中选择加密通信的算法。默认选择AES-128。

可用选项按从低到高的安全性列出：

•DES – 数据加密标准。

· 3DES — 三重数据加密标准。

· AES-128 — 高级加密标准使用128位密钥。

· AES-192 — 高级加密标准使用192位密钥。

· AES-256 — 高级加密标准使用256位密钥。

注意：AES是DES和3DES加密的标准方法，因为它具有更高的性能和安全性。延长AES密钥将提高安全性，但性能会下降。建议使用AES-128，因为它在速度和安全性之间提供了最佳折衷。

步骤10.从Authentication Algorithm下拉菜单中，选择一个算法以对您的通信进行身份验证。默认选择SHA-1。

可用选项定义如下：

· MD5 — 消息摘要算法具有128位散列值。

· SHA-1 — 安全散列算法具有160位散列值。

· SHA2-256 — 具有256位哈希值的安全哈希算法。

注意：MD5和SHA都是加密散列函数。他们获取一段数据，将其压缩，然后创建通常不可重复的唯一十六进制输出。MD5基本上不提供散列冲突的安全保护，应仅用于不需要防冲突的小型企业环境。与MD5相比，SHA1是更好的选择，因为它能够以极低的速度提供更好的安全性。为了获得最佳效果，SHA2-256没有实际相关的已知攻击，并将提供最佳安全性。如前所述，安全性越高，速度越慢。

步骤11.在预共享密钥字段中，输入长度介于8到49个字符之间的密码。

步骤12.从DH Group下拉菜单中，选择DH组。位数表示安全级别。连接的两端必须位于同一个组中。

步骤13.在SA-Lifetime字段中，输入安全关联的有效时间（以秒为单位）。默认时间为 28800 秒钟。

步骤14.（可选）如果要禁用与非活动对等体的连接，请选中失效对等体检测字段中的启用复选框。如果未启用Dead peer Detection，请跳到步骤17。

步骤15.（可选）如果启用了失效对等体检测，请在DPD延迟字段中输入值。此值将指定路由器等待检查客户端连接的时间长度。

步骤16.（可选）如果启用了失效对等体检测，请在DPD超时字段中输入值。此值将指定客户端在超时之前保持连接的时间。

步骤17.单击Save保存更改。