目标

VLAN是一组配置为充当单个网络的设备。VLAN中的设备无需位于同一个LAN中。接入端口通常没有标记，这意味着只有一个VLAN通过该接口。根据802.1Q标准，如果要标识不同的VLAN，需要将VLAN标识标记添加到帧中。如果您希望多个VLAN通过一个交换机接口，则需要通过在思科交换机上配置中继端口来标记这些VLAN。排除的端口未标识为VLAN的成员。

本文档的目的是向您展示如何在RV130和RV130W上添加VLAN。

适用设备

· RV130

· RV130W

VLAN成员资格设置

步骤1.使用路由器配置实用程序选择Networking > LAN > VLAN Membership。VLAN Membership页面打开：

步骤2.在VLAN成员资格页中，单击添加行以添加VLAN。

步骤3.在VLAN ID字段中输入新VLAN的VLAN ID。ID必须在(3-4094)范围内。

步骤4.在说明字段中输入新VLAN的说明。

步骤5.从相应的下拉列表中选择每个端口的类型。

可用选项定义如下：

·已标记 — 指定已标记给定VLAN和端口之间的关联。此端口上的入口流量将根据帧中标记上的信息转发到给定VLAN。标记关联后，此端口上的出口流量将保留VLAN标记。

·未标记 — 指定给定VLAN和端口之间的关联未标记。来自此VLAN端口的出口流量也是无标记的。当端口未标记时，进入此端口的入口流量将转发到VLAN与端口的无标记关联。

·排除 — 指定给定VLAN和端口之间没有关联。此端口不允许入口和出口流量。

步骤6.单击Save保存更改。