目标

无线分布系统(WDS)允许您以标准化方式连接多个接入点，而无需布线。此功能有利于管理多个漫游客户端和无线网络。要建立这样的系统，所有WDS设备都需要设置为相同的WDS设置。WDS的局限性在于它仅使用静态有线等效保密(WEP)，不支持Wi-FI保护访问(WPA)或其他动态密钥分配技术。

注意：必须为两个接入点配置WDS设置，才能参与WDS链路。两个接入点必须使用相同的无线电信道才能相互通信。

例如，如果移动设备从一个区域移动到另一个区域，则设备的连接不应减少或丢失。通过无线分布系统连接在一起的多个接入点，设备可保持其连接。

本文介绍如何在RV215W上配置WDS。

适用设备

· RV215W

软件版本

•1.1.0.5

WDS设置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Wireless > WDS。WDS页面打开：

步骤2.选中Allow wireless signal to be repeated by a repeater复选框，使WDS能够充当中继器。在此模式下，接入点充当两个接入点之间的中介，并扩展信元范围。在中继器模式下，接入点与LAN没有有线连接。

步骤3.单击所需的单选按钮以选择远程访问检测方法。可用选项包括：

·自动 — RV215W自动检测远程接入点。

注意：如果选择Auto，请跳至步骤9。

·手动 — 选择从可用网络重复信号的设备的所需MAC地址。

步骤4.如果选择“手动”，请单击“显示站点调查”以查看所有可用网络。

步骤5.从Available Networks Table（可用网络）表中检查要重复的所需网络。最多可选择三个网络。

步骤6.单击Connect将所选网络的MAC地址添加到MAC地址字段。

步骤7.单击“刷新”更新“可用网络表”。

步骤8.（可选）MAC地址也可以在MAC 1-3字段中输入。

步骤9.单击“保存”。