目标

差分服务代码点(DSCP)用于指定帧的IP报头上的流量优先级。差分服务是可满足不同QoS要求的多服务模型。此处，网络会尝试根据每个数据包指定的QoS来提供特定类型的服务。此规范可以以不同的方式发生，例如，在IP数据包或源地址和目标地址中使用6位DSCP设置。网络使用QoS规范对流量进行分类、标记、整形、管制和执行智能排队。它还用于多个任务关键型应用和提供端到端QoS。通常，差分服务适合聚合流，因为它执行相对粗略的流量分类级别。使用DSCP，以便路由器可以使用服务类型(ToS)二进制八位数中的优先级位来优先处理第3层中的流量，而不是QoS。

本文档说明在RV110W Wireless-N VPN防火墙中QoS映射上的DSCP设置配置。

适用设备

- RV110W

将DSCP值配置为流量转发队列映射

步骤1.使用防火墙配置实用程序选择QoS > DSCP Settings。将打开“DSCP设置”页。

注意：单击QoS基于端口的设置页，确保将信任模式选为DSCP以继续。有关详细信息，请参阅文章“Configure QoS Port Based Settings on the RV110W、RV120W and RV220W（在RV110W、RV120W和RV220W上配置基于QoS端口的设置）”。

步骤2.选择是仅列出RFC值，还是通过单击相关单选按钮在DSCP设置表中列出所有DSCP值。在本文中，点击“展开”查看所有DSCP值以查看所有DSCP值。

步骤3.对于“DSCP设置表”中的每个DSCP值，从“队列”下拉列表中选择优先级。这会将DSCP值映射到所选QoS队列。

通常有4个值可用于设置优先级。下面指定了队列编号w.r.t十进制数的默认值：

- 0-15 — 默认DSCP值为1。此值是最低优先级。

- 16-23 — 默认DSCP值为2。

- 24-39和48-63 — 默认DSCP值为3。

- 40-47 — 默认DSCP值为4。此值是最高优先级。

步骤4.单击Save以应用更改，或单击Restore Default以恢复到旧值。