简介

重新启动会关闭并重新启动路由器，以加载过程中保存的配置。当设置中的某些更改需要重新启动或路由器没有正确响应或启动时，会执行此过程。

如果执行重置为出厂默认设置，则用户修改的所有配置设置都将被清除，设备将恢复其原始设置。如果您忘记了路由器的口令并希望重新获得访问权限，这将非常有用。

本文的目的是说明如何重新启动RV132W或RV134W路由器并将其重置为出厂默认设置。

适用设备

- RV132W

- RV134W

软件版本

- 1.0.1.12(RV132W)

- 1.0.1.17(RV134W)

重新启动设备

使用图形用户界面(GUI)重新启动

步骤1.登录路由器的Web配置实用程序页。

步骤2.选择管理>重新启动。

步骤3.通过选择设备旁的单选按钮，选择“重新启动设备”选项。单击Reboot。

重新启动过程中，您将看到以下屏幕。

步骤4.重新启动完成后，您将注销。使用保存的管理凭证登录路由器。

硬件重启

步骤1.按电源按钮关闭设备。经过15秒后，再次按电源按钮以重新打开设备电源。

步骤2.重新启动完成后，使用保存的管理凭据登录。

重置为出厂默认设置

路由器可通过Web配置实用程序或路由器上的重置按钮重置为出厂默认设置。

注意：在恢复操作过程中，在操作完成之前，不要尝试联机、关闭路由器、关闭PC或使用路由器。这大约需要一分钟。当测试指示灯熄灭时，请再等待几秒，再使用路由器。

使用GUI重置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Reboot。

步骤2.通过选择重新启动后返回出厂默认设置选项旁边的单选按钮。单击Reboot。

重新启动过程中，您将看到以下屏幕。

步骤3.重新启动完成后，您将注销。使用保存的管理凭证登录路由器。

硬件重置

步骤1.用引脚按设备上的重置按钮约15秒，或直到设备正面的电源指示灯开始闪烁。路由器重新加载并设置为默认配置设置。

步骤2.使用默认凭证登录。默认用户名为cisco，默认密码为cisco。

现在，您已经了解了使用RV132W或RV134W路由器的GUI或硬件在重新启动后重新启动或恢复出厂默认设置的步骤。