目标

Cisco FindIT网络管理应用提供的工具可帮助您通过网络浏览器方便地监控和管理网络上的Cisco 100至500系列设备。正确部署后，它会自动发现您的网络，并允许您配置和监控连接到您网络的思科交换机、路由器和无线接入点等设备。它还会提示您固件更新、设备保修和支持合同覆盖。

本文旨在向您展示FindIT Network Manager和FindIT Network Probe的系统要求。

系统要求

FindIT Network Manager和FindIT Network Probe作为虚拟机映像分发。要运行这些平台，必须满足以下要求。

FindIT网络管理器

- 虚拟机监控程序：

- Microsoft Hyper-V Manager 10.0版或更高版本

- Oracle VM VirtualBox版本5.0.2或更高版本

— 以下任何VMware产品。

- ESXi 5.5版或更高版本

- Fusion版本7或更高版本

- 工作站版本12或更高版本

- 中央处理器(CPU):1个64位英特尔架构

- 内存：2 GB

- 磁盘空间：20 GB

- 浏览器 — FindIT网络探测功能通过Web用户界面进行管理。要使用此界面，浏览器必须是以下任一选项：

- Apple Safari版本9

- Google Chrome版本52

- Microsoft Edge版本38

- Microsoft Internet Explorer版本11

- Mozilla Firefox版本48

- 网络 — 必须将网络配置为允许FindIT网络探测功能建立到FindIT网络管理器的传输控制协议(TCP)连接。

FindIT网络探测

- 虚拟机监控程序：

- Microsoft Hyper-V Manager 10.0版或更高版本

- Oracle VM VirtualBox版本5.0.2或更高版本

— 以下VMware产品之一：

- ESXi 5.5版或更高版本

- Fusion版本7或更高版本

- 工作站版本12或更高版本

- 中央处理器(CPU):1个64位英特尔架构

- 内存：512 MB

- 磁盘空间：2 GB

- 浏览器 — FindIT网络探测功能通过Web用户界面进行管理。要使用此界面，浏览器必须是以下任一选项：

- Apple Safari版本9

注意：确保在使用Safari浏览器时，FindIT网络探测功能提供的证书设置为Always Trust。否则，某些功能（如发现和控制面板）将会失败，这些功能取决于安全Web套接字的使用。此限制仅适用于Safari Web浏览器。

- Google Chrome版本52

- Microsoft Edge 38

- Microsoft Internet Explorer版本11

- Mozilla Firefox版本48

- 网络设备 — 网络中每个站点安装的FindIT网络探测实例执行网络发现并直接与每台设备通信。为了进行监控和访问，您的网络设备应满足以下要求。

— 设备必须是思科100至500系列设备，并且必须在其中启用Bonjour服务。

— 设备应与运行FindIT网络探测功能的计算机位于同一子网中，或直接连接到可通过TCP/IP到达的受管设备。