目标

FindIT网络探测功能可将不同设备类型的多个设备组合在一起，以便只需一次操作即可一次性配置这些设备。设备组可以包括路由器、无线接入点(WAP)和交换机。将配置应用到设备组时，该配置将应用到组中支持该功能的那些设备。例如，如果要更新包含有线路由器、WAP和交换机的设备组上的无线服务集标识符(SSID)，则配置将仅应用于WAP。

本文档旨在向您展示如何创建、修改、删除和管理设备组。

管理设备组

创建新设备组

步骤1.登录FindIT Network Probe Administrator GUI并选择Administration > Device Groups。

注意：在Device Group Management Work窗格中，您将看到网络的SSID作为默认设备组及其连接的设备。

步骤2.在“工作”窗格左上角，单击+(加号)图标以创建或添加新组。

步骤3.在Name字段中输入组的名称。

注意：在本例中，使用无线设备。

步骤4.在“说明”字段中输入设备组的说明。

注意：在本例中，使用Cisco HQ。

步骤5.从Devices下拉列表中，选择要添加到设备组的一个或多个设备。一次只能选择一台设备。

注意：在本例中，将添加所有WAP设备。每台设备只能是一个组的成员。如果所选设备以前是不同组的成员（在本例中为默认设备组），则会从该组中删除该设备。

注意：添加每台设备后，添加的设备组行下的表将填充每台设备的名称、型号、MAC地址、IP地址、序列号和操作。现有默认组中的WAP设备现在将移至Wireless Devices组。

步骤6.单击Save（软盘图标）保存。

注意：下图显示新创建的设备组。

您现在应已成功创建设备组。

修改设备组

步骤1.在Device Group Management区域，选中要修改的组的复选框。

注意：在本例中，选择Wireless Devices设备组。

步骤2.单击“编辑”（划分图标）可修改输入字段。

步骤3.根据需要进行更改。您可以更改名称、说明、添加或从组中删除设备。在本例中，将删除设备组成员。点击“操作”列下相应成员的垃圾桶图标。

注意：已删除的设备将移至默认组。在本例中，wapa0fa20被删除。

步骤4.点击Save图标保存更改。

您已成功修改设备组。

删除设备组

步骤1.在Device Group Management区域，选中要删除的组的复选框。

注意：无法删除默认设备组。

步骤2.点击删除（垃圾桶图标）以删除设备组。

注意：系统将显示类似于下面的确认消息。

您现在应该已成功删除设备组。