目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

创建自签名证书

相关信息

简介

本文档介绍如何在服务器上创建根受信任证书列表的自签名证书。

先决条件

要求

在创建证书之前，请确保完成安装后服务器任务中立即完成的服务器任务部分的步骤1、2和3。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

创建自签名证书

Server Tasks To Complete Immediately的第4步说明如何在服务器中设置自签名证书。这些步骤将指导您如何通过自签名证书通过HTTPS访问思科安全管理器服务器。

1. 系统将显示Security Alert对话框，提示您接受、拒绝或验证自签名证书。每次连接到服务器时都会出现此对话框。

2. 单击Yes以接受该特定会话的自签名证书。

为避免每次通过HTTPS连接到思科安全管理器时出现此提示，请单击“查看证书”(View Certificate)，而不是“是”(Yes)。

3. 系统将显示一个新窗口，其中显示“Issued to” =“issued by”。 这表示它是自签名证书。

4. 单击Install Certificate以安装自签名证书，并且在连接到Cisco Security Manager时不再出现提示。

注：安装自签名证书会消除“安全警报”对话框的提示。向根受信任证书列表添加自签名证书是可选的。

相关信息

- Cisco Security Manager

- 技术支持和文档 - Cisco Systems