目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

将设备添加到安全管理器资产

添加IDS传感器和模块的步骤

提供设备信息—新设备

故障排除

错误消息

相关信息

简介

本文档提供有关如何在思科安全管理器(CSM)中添加入侵检测系统(IDS)传感器和模块的信息（包括Catalyst 6500交换机上的IDSM、路由器上的NM-CIDS和ASA上的AIP-SSM）。

注意：CSM 3.2不支持IPS 6.2。CSM 3.3中支持此功能。

先决条件

要求

本文档假设CSM和IDS设备已安装并正常工作。

使用的组件

本文档中的信息基于CSM 3.0.1。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

将设备添加到安全管理器资产

将设备添加到安全管理器时，会引入设备的识别信息范围，例如设备的DNS名称和IP地址。添加设备后，设备会显示在安全管理器设备资产中。只有在将设备添加到资产后，才能在安全管理器中管理设备。

您可以使用以下方法将设备添加到安全管理器资产：

- 从网络添加设备。

- 添加尚未连接到网络的新设备

- 从设备和凭证存储库(DCR)添加一个或多个设备。

- 从配置文件添加一个或多个设备。

注意：本文档重点介绍方法：添加尚未连接到网络的新设备。

添加IDS传感器和模块的步骤

使用Add New Device选项将单个设备添加到安全管理器资产。您可以使用此选项进行预调配。您可以在系统中创建设备，向设备分配策略，并在收到设备硬件之前生成配置文件。

当您收到设备硬件时，必须准备由安全管理器管理的设备。有关详细信息，请参阅准备供安全管理器管理的设备。

此过程说明如何添加新的IDS传感器和模块：

1. 单击工具栏中的Device View按钮。

系统将显示Devices页面。

2. 在设备选择器中单击Add按钮。

系统将显示New Device - Choose Method页面，其中包含四个选项。

3. 选择Add New Device，然后单击Next。

系统将显示New Device - Device Information页面。

4. 在相应的字段中输入设备信息。

有关详细信息，请参阅提供设备信息-新设备部分。

5. 单击 完成。

系统执行设备验证任务：

- 如果数据不正确，系统会生成错误消息并显示发生错误的页面，并带有与之对应的红色错误图标。

- 如果数据正确，设备会添加到资产中，并显示在设备选择器中。

提供设备信息—新设备

请完成以下步骤：

1. 为新设备选择设备类型：

1. 选择顶级设备类型文件夹以显示支持的设备系列。

2. 选择设备系列文件夹以显示支持的设备类型。

1. 选择Cisco Interfaces and Modules > Cisco Network Modules 以添加Cisco IDS Access Router Network Module。同样地，选择Cisco Interfaces and Modules > Cisco Services Modules 以添加图中所示的AIP-SSM和IDSM模块。

2. 选择Security and VPN > Cisco IPS 4200 Series Sensors以将Cisco IDS 4210传感器添加到CSM资产中。

3. 选择设备类型。

注意：添加设备后，无法更改设备类型。

该设备类型的系统对象ID显示在SysObjectId字段中。默认情况下会选择第一个系统对象ID。如果需要，您可以选择其他选项。

2. 输入设备身份信息，例如IP类型（静态或动态）、主机名、域名、IP地址和显示名称。

3. 输入设备操作系统信息，例如操作系统类型、映像名称、目标操作系统版本、情景和操作模式。

4. 系统将显示Auto Update或CNS-Configuration Engine字段，具体取决于您选择的设备类型：

- Auto Update -为PIX防火墙和ASA设备显示。

- CNS-Configuration Engine —为Cisco IOS®路由器显示。

注意：此字段对于Catalyst 6500/7600和FWSM设备处于非活动状态。

5. 请完成以下步骤：

- Auto Update -点击箭头显示服务器列表。选择管理设备的服务器。如果服务器未出现在列表中，请完成以下步骤：

1. 单击箭头，然后选择+添加服务器...系统将显示Server Properties对话框。

2. 在必填字段中输入信息。

3. Click OK.新服务器将添加到可用服务器列表中。

- CNS-Configuration Engine -显示不同信息，具体取决于您选择的是静态IP类型还是动态IP类型：

Static -点击箭头显示配置引擎列表。选择管理设备的配置引擎。如果列表中未显示配置引擎，请完成以下步骤：

1. 点击箭头，然后选择+ Add Configuration Engine...系统将显示Configuration Engine Properties对话框。

2. 在必填字段中输入信息。

3. Click OK.新的配置引擎会添加到可用配置引擎列表中。

- Dynamic -点击箭头以显示服务器列表。选择管理设备的服务器。如果服务器未出现在列表中，请完成以下步骤：

1. 单击箭头，然后选择+添加服务器...系统将显示Server Properties对话框。

2. 在必填字段中输入信息。

3. Click OK.新服务器将添加到可用服务器列表中。

6. 请完成以下步骤：

- 要在安全管理器中管理设备，请选中Manage in Cisco Security Manager复选框。这是默认设置。

- 如果要添加的设备的唯一功能是充当VPN终端，请取消选中Manage in Cisco Security Manager复选框。

安全管理器不会在此设备上管理配置或上传或下载配置。

7. 选中Security Context of Unmanaged Device复选框以管理其父设备（PIX防火墙、ASA或FWSM）未由安全管理器管理的安全情景。

您可以将PIX防火墙、ASA或FWSM分区到多个安全防火墙，也称为安全情景。每个环境都是一个独立的系统，具有自己的配置和策略。您可以在安全管理器中管理这些独立情景，即使父级（PIX防火墙、ASA或FWSM）不由安全管理器管理。

注意：仅当在设备选择器中选择的设备是防火墙设备（如PIX防火墙、ASA或FWSM）时，此字段才处于活动状态。

8. 选中在IPS Manager中管理复选框以便在IPS Manager中管理Cisco IOS路由器。

仅当从设备选择器中选择了Cisco IOS路由器时，此字段才处于活动状态。

注意：IPS Manager只能在具有IPS功能的Cisco IOS路由器上管理IPS功能。有关详细信息，请参阅IPS文档。

如果选中Manage in IPS Manager复选框，还必须选中Manage in Cisco Security Manager复选框。

如果所选设备是IDS，则此字段处于非活动状态。但是，由于IPS Manager管理IDS传感器，因此该复选框处于选中状态。

如果所选设备是PIX防火墙、ASA或FWSM，此字段将处于非活动状态，因为IPS管理器不管理这些设备类型。

9. 单击 完成。

系统执行设备验证任务：

- 如果输入的数据不正确，系统会生成错误消息并显示出现错误的页面。

- 如果输入的数据正确，设备会添加到资产中，并显示在设备选择器中。

故障排除

使用本部分可排除配置故障。

错误消息

将IPS添加到CSM时，显示Invalid device： Could not deduce the SysObjId for the platform type错误消息。

解决方案

要解决此错误消息，请完成以下步骤。

1. 在Windows中停止CSM守护程序服务，然后选择Program Files > CSCOpx > MDC > athena > config > Directory，从中可以找到VMS-SysObjID.xml。

2. 在CSM系统上，使用最新的VMS-SysObjID.xml 文件替换默认情况下位于C:\Program Files\CSCOpx\MDC\athena\config\directory中的原始VMS-SysObjID.xml文件。

3. 重新启动CSM守护程序管理器服务(CRMDmgtd)，然后再次尝试添加或发现受影响的设备。

相关信息

- Cisco Security Manager支持页面

- Cisco入侵检测系统支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems