目录

简介

如何查看状况和通讯数量在ESA设备消息队列的？

相关信息

简介

本文描述如何查看状况和通讯数量活动在思科电子邮件安全工具(ESA)。

如何查看状况和通讯数量在ESA设备消息队列的？

在您的ESA，您能立即查看队列的状态使用tophosts in命令CLI和选择活动收件人选项。这将允许您由交付主机发现消息队列。

您在CLI能也使用detail命令的状态。这将允许您发现是传送和未送达的消息的总数在您的设备的。您在状态详细信息输出的底部将查找相应的信息。

如果是对观察感兴趣通讯数量在工作队列的，您能使用从CLI的workqueue命令。此命令将显示状态和通讯数量在workqueue的。

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

显示在队列的各自的消息是不可能的。

相关信息

- 思科电子邮件安全工具-最终用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems