目录

简介

重置管理员密码

解除管理员用户帐户锁定的步骤

相关信息

简介

本文档介绍如何为思科邮件安全设备(ESA)、思科安全管理设备(SMA)或思科网络安全设备(WSA)重置丢失的管理员帐户密码。本文档适用于基于硬件和基于虚拟的AsyncOS设备。

重置管理员密码

设备管理员帐户的密码只能通过串行控制台重置，使用思科技术支持中心(TAC)可以生成的临时密码。要重置设备上的管理员(admin)密码，请完成以下步骤：

1. 请与Cisco客户支持联系以获取临时管理员密码。
注意：必须在请求或案例说明中提供设备的完整序列号。

2. 当您收到临时管理员密码时：

- 对于基于硬件的设备，通过直接串行连接访问设备：

Bits per second: 9600

Data bits: 8

Parity: None

Stop bits: 1

Flow control: Hardware

- 对于基于虚拟的设备，请从ESXi控制台或其他虚拟主机控制台访问该设备。

3. 以用户 adminpassword身份登录。

1. 输入您从Cisco客户支持工程师那里收到的临时管理员密码，然后按Return。

2. 输入admin用户的新密码。

AsyncOS myesa.local (ttyv0)

login: adminpassword

Password:  <<<WILL REMAIN BLANK AS YOU ENTER IN THE TEMP PASSWORD>>>

Last login: Fri Feb 6 20:45 from 192.168.0.01

Copyright (c) 2001-2013, Cisco Systems, Inc.

AsyncOS 8.5.6 for Cisco C370 build 092

Welcome to the Cisco C370 Email Security Appliance

Chaning local password for admin

New Password:  <<<WILL REMAIN BLANK AS YOU ENTER IN THE NEW PASSWORD>>>

Retype New Password:  <<<WILL REMAIN BLANK AS YOU ENTER IN THE NEW PASSWORD>>>

AsyncOS myesa.local (ttyv0)

login: admin

Password:  <<<USE NEW PASSWORD AS SET ABOVE>>>

解除管理员用户帐户锁定的步骤

admin帐户只能通过直接物理访问设备来解锁。现在您已通过设备上的重置管理员帐户登录，请确认由于连续登录失败，管理员用户未被锁定。要进行确认，请在CLI中输入 userconfig 命令：

注意：新版本的代码12.x及更高版本会提示输入现有管理员角色密码，以便对用户进行编辑。

> userconfig

Users:

1. admin - "Administrator" (admin) (locked)

2. dlpuser - "DLP User" (dlpeval)

External authentication: Disabled

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new account.

- EDIT - Modify an account.

- DELETE - Remove an account.

- POLICY - Change password and account policy settings.

- PASSWORD - Change the password for a user.

- ROLE - Create/modify user roles.

- STATUS - Change the account status.

- EXTERNAL - Configure external authentication.

- DLPTRACKING - Configure DLP tracking privileges.

如果管理员用户被锁定，该用户将标有（锁定），如输出所示。

注意：只有管理员帐户可以更改管理员用户的状态。 无论帐户在设备上的角色如何，任何其他本地用户帐户均无法更改管理员用户。此外，如前所述，必须通过串行/控制台连接完成此操作。

唯一的另一个选项是请求思科客户支持解锁管理员用户。这假设您在设备上有一个具有管理角色的帐户，并且您可以使用该帐户登录到CLI或GUI。此选项还需要一个到设备的开放的远程支持隧道。

要解锁处于locked状态的管理员用户或任何其他用户帐户，请输入 userconfig 命令，然后从“start”菜单继续，如下所示：

注意：在较新版本的AsyncOS中，输入 status 命令后可能需要输入密码短语。出现提示时，使用您在上一步中设置的新密码。

[]> status

Enter the username or number to edit.

[]> 1

This account is locked due to consecutive log-in failures.

Do you want to make this account available? [N]> y

Account admin is now available.

Users:

1. admin - "Administrator" (admin)

2. dlpuser - "DLP User" (dlpeval)

注意：仅更改admin用户的状态时，不需要提交设备配置。

相关信息

- ESA常见问题：ESA提供哪些管理访问级别？

- 思科邮件安全设备最终用户指南

- 思科网络安全设备最终用户指南

- 思科安全管理设备最终用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems