目录

简介

问：什么是ASR-9001?

机械

发布计划

问： ASR-9001的架构和性能如何？

问：支持哪些接口和MPA?

问： IOS-XR版本4.2.1支持哪些光纤？

问： ASR-9001支持什么软件？

问： ASR-9001包括什么介质存储？

问：ASR-9001是否支持A9K-MPA-2X40GE 2X40GE MPA?

问：ASR-9001上的节点ID和插槽编号是什么？

问：风扇托架能否在线插拔(OIR)?

问：在ASR-9001中，对OIR和MPA有何影响？

问：ASR-9001是否支持入口流量整形？

问： ASR-9001是否支持集群？

问：ASR-9001是否支持采用ASR-9000V的卫星网络虚拟化(nV)?

问： ASR-9001是否具有交换矩阵？

问：验证ASR-9001上使用的FIA ASIC的命令是什么？

问：与ASR-9001关联的EP一词代表什么？

问：您能否从外部USB磁盘1启动思科ASR-9001:?

问：如何连接到ASR-9001上的LC 0/0/CPU0控制台？

问：为什么ASR-9001在加载版本4.2.1后不启动？

相关的思科支持社区讨论

简介

本文档讨论与ASR-9001相关的最常见问题(FAQ)。

问：什么是ASR-9001?

ASR-9001具有2个机架单元(RU)、120Gbps ASR9000系统，具有4个10GE端口和2个模块化托架，可用于添加接口模块。Cisco ASR 9001具有集成路由交换机处理器(RSP)和两个模块化托架，支持1千兆以太网、10千兆以太网和40千兆以太网模块化端口适配器(MPA)。底盘机箱有4个集成万兆以太网增强型小型封装热插拨(SFP+)端口、1层时钟的全球定位系统(GPS)输入、Building Integrated Timing Supply(BITS)端口和管理端口。

机械

- 尺寸：ASR-9001高2RU，适合标准19英寸宽、600毫米深的设备机架。

- 电源输入：两个交流或直流电源模块以实现冗余。

- 典型功耗：375W（最大功率为520W）

- 所有电源/风扇/接口访问均通过机箱的前面板。

- 气流：侧对侧。

发布计划

目前可订购并支持IOS-XR版本4.2.1及更高版本。

问： ASR-9001的架构和性能如何？

ASR-9001系统与其他ASR-9000线卡和系统围绕相同的转发引擎和交换矩阵复合体构建。  最重要的是，这意味着系统与ASR-9000系列设备中的其他平台具有相同的功能支持。  网络处理器(NP)和内存的大小相当于服务边缘(“SE”)线卡，因此系统上的所有端口（固定和通过MPA）都能够完全实现分层服务质量(H-QoS)和其他SE功能。

系统中有两个NP。每个端口都连接到两个固定10GE端口和一个可插拔模块。路由处理器是比现有9006/9010 RSP所用的CPU复合体快得多的版本。它具有更高的时钟频率和4个内核，而不是2个内核。  ASR-9001上的控制平面性能将与RSP440大致相同。  9001系统配有8GB路由处理器(RP)内存和8GB的转发复合体内存（类似于大型系统上的“线卡内存”）。

问：支持哪些接口和MPA?

系统配备四个固定10GE SFP+端口，另外有两个托架支持可插拔以太网模块。  当前支持的MPA模块：

- 20xGE(SFP)- A9K-MPA-20x1GE

- 2x10GE(XFP)- A9K-MPA-2x10GE

- 4x10GE(XFP)- A9K-MPA-4x10GE

- 1x40GE(XFP)- A9K-MPA-1x40GE

- 不支持传统/时分复用(TDM)接口

- 不支持100GE接口

问： IOS-XR版本4.2.1支持哪些光纤？

其他ASR9000系统支持的光纤也将在ASR9001上支持。固定4x10GE端口是SFP+,MPA线卡支持各种SFP、10千兆小型封装热插拔(XFP)和四通道小型封装热插拔(QSFP)光纤。

问： ASR-9001支持什么软件？

ASR 9001将与ASR9000具有相同的软件路线图。运行4.2.1 P或更高版本的映像。它不运行4.3.0版本之前的PX映像。从Cisco IOS XR软件版本4.3.0开始，PX软件包安装信封(PIE)映像文件是所有ASR9000平台（包括RSP-2和ASR9001）上的唯一选项。在4.3.0之后，将通过正常升级过程迁移到PX。

问： ASR-9001包括什么介质存储？

ASR-9001有一个嵌入式USB(eUSB)闪存设备，分区为disk0:(4 GB)、disk0a:(1 GB)和硬盘：(3 GB)。插入时，可以选择将外部USB安装为disk1:。RP CPU上有2x64 MB NOR Flash bootflash：和configflash:configflash：用于存储重置配置字(RCW),bootflash：用于存储ROM监控模式(ROMMON-A/B)。还有一个存储，1x128 MB NOR闪存，在线卡(LC)0/0/CPU0上用于RCW和ROMMON-A/B。

问：ASR-9001是否支持A9K-MPA-2X40GE 2X40GE MPA?

不能。

问：ASR-9001上的节点ID和插槽编号是什么？

RP的节点ID为0/RSP0/CPU0，插槽编号为0。

线路卡节点ID为0/0/CPU0，插槽编号为2。

单个风扇托架节点ID为0/FT0/SP，插槽编号为10。

双电源模块节点ID为0/PM0/SP（逻辑插槽编号32）和0/PM1/SP（逻辑插槽编号33）。

问：风扇托架能否在线插拔(OIR)?

版本4.2.1中没有OIR。卸下风扇托架后，系统将关闭。在版本4.3.0及更高版本中，支持风扇托架OIR，但存在时间限制，具体取决于环境温度。

请参阅：卸下和更换风扇托架

问：在ASR-9001中，对OIR和MPA有何影响？

在MPA的硬OIR期间，所有接口将经历快速重置然后交换。在此过程中，如果任何流量流在NP的任何接口(其中映射了以太网插头(EP))上，则IF交换将失败。此问题的解决方法是禁用NP的所有接口并刷新所有流量，然后交换接口。有两个固定10G端口与1个MPA一起映射到NP，在MPA硬OIR期间，映射到这两个固定端口的链路将被禁用和启用，因此固定端口上将出现一些流量中断。  流量丢弃以毫秒为单位。

问：ASR-9001是否支持入口流量整形？

否。入口方向的流量管理器被禁用，因此ASR 9001不支持入口上的QoS整形。

入口整形QOS配置将被拒绝。

问： ASR-9001是否支持集群？

版本4.2.1中没有。版本4.3.0及更高版本有望提供支持。

问：ASR-9001是否支持采用ASR-9000V的卫星网络虚拟化(nV)?

版本4.2.1中没有。版本4.3.0及更高版本有望提供支持。

问： ASR-9001是否具有交换矩阵？

Yes.ASR-9001在位置0/0/CPU0有一个交换矩阵交换ASIC。这是其他ASR9000平台上基于RSP440和第二代的线卡上使用的ASIC。

以下命令显示与交换矩阵相关的计数器。交换矩阵交换ASIC有4个端口，其中2个连接到每个交换矩阵接口ASIC(FIA)。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-A#show controllers fabric crossbar statistics instance 0 location 0/0/CPU0

Port statistics for xbar:0 port:1

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:2

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:3

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 2

Egress Packet Count Since Last Read        : 2

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:4

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 3

Egress Packet Count Since Last Read        : 3

Low priority stats (multicast)

===========================

Total Unicast In:    5

Total Unicast Out:   5

Total Multicast In:  0

Total Multicast Out: 0

问：验证ASR-9001上使用的FIA ASIC的命令是什么？

ASR-9001上有两个FIA。以下命令可用于验证这些ASIC的功能：

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-A#show controllers fabric fia stats location 0/0/cpu0

Sat Jan 15 03:17:47.489 UTC

********** FIA-0 **********

Category: count-0

From Unicast Xbar[0]                        2

From Unicast Xbar[1]                        3

From Unicast Xbar[2]                        0

From Unicast Xbar[3]                        0

From MultiCast Xbar[0]                        0

From MultiCast Xbar[1]                        0

From MultiCast Xbar[2]                        0

From MultiCast Xbar[3]                        0

To Unicast Xbar[0]                        2

To Unicast Xbar[1]                        3

To Unicast Xbar[2]                        0

To Unicast Xbar[3]                        0

To MultiCast Xbar[0]                        0

To MultiCast Xbar[1]                        0

To MultiCast Xbar[2]                        0

To MultiCast Xbar[3]                        0

To Line Interface[0]                        5

To Line Interface[1]                        0

From Line Interface[0]                        5

From Line Interface[1]                        0

Ingress drop:                       25

Egress drop:                        0

Total drop:                        25

********** FIA-1 **********

Category: count-1

From Unicast Xbar[0]                        0

From Unicast Xbar[1]                        0

From Unicast Xbar[2]                        0

From Unicast Xbar[3]                        0

From MultiCast Xbar[0]                        0

From MultiCast Xbar[1]                        0

From MultiCast Xbar[2]                        0

From MultiCast Xbar[3]                        0

To Unicast Xbar[0]                        0

To Unicast Xbar[1]                        0

To Unicast Xbar[2]                        0

To Unicast Xbar[3]                        0

To MultiCast Xbar[0]                        0

To MultiCast Xbar[1]                        0

To MultiCast Xbar[2]                        0

To MultiCast Xbar[3]                        0

To Line Interface[0]                        0

To Line Interface[1]                        0

From Line Interface[0]                        0

From Line Interface[1]                        0

Ingress drop:                       10

Egress drop:                        0

Total drop:                        10

问：与ASR-9001关联的EP一词代表什么？

以太网插头。它与MPA（模块化端口适配器）同义。

问：您能否从外部USB磁盘1启动思科ASR-9001:?

不能。

问：如何连接到ASR-9001上的LC 0/0/CPU0控制台？

在ASR-9001上，您可以使用attachCon功能将RP控制台转换为LC控制台。

- 在ASR-9001上的4.2.1中将不支持attachCon功能。

- attachCon用于调试LC上的启动问题，也用于从LC上的ROMMON升级固件。

此外，在ASR-9001上，您可以通过AUX端口访问LC控制台，您需要使用下面的fill命令写入到MUX，MUX将AUX端口更改为LC控制台：

priv

fill -l 0xD2000198 0x4 0x80000001

要将LC控制台转换回AUX，请在特权模式下使用以下命令：

priv

fill -l 0xD2000198 0x4 0x00000000

注：默认情况下，AUX端口是LC控制台，最高为1.11版本的IMIO FPGA。从1.12版本的FPGA中，这一点已有所改变。因此，如果您使用的是1.12版本的IMIO，您需要使用以上的fill命令。

问：为什么ASR-9001在加载版本4.2.1后不启动？

当使用ASR-9001机箱和4.2.1 CCO版本时，您可能会发现以下序列所标识的引导环路是不幸的：

Cisco IOS XR Software for the Cisco XR ASR9K, Version 4.2.1

Copyright (c) 2012 by Cisco Systems, Inc.

Jul 01 00:53:34.568 : Install (Node Preparation): Initializing VS

Distributor...

export of devb-umass device /dev/disk0 failed

USB: /dev/disk00: device not found, reloading node

特定USB类型的问题。ASR-9001无法及时初始化或安装USB，系统不会重试。当前程序是加载工程专用图像。您可以打开TAC案例来获得此工程特殊图像。