目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

CAB-25AS-FDTE适配器

相关信息

简介

本文档提供CAB-25AS-FDTE适配器的技术规格和布线要求。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

CAB-25AS-FDTE适配器

此图显示适配器CAB-25AS-FDTE（部件号CAB-25AS-FDTE）。 此适配器用于Cisco 2500系列，包括接入服务器系列（Cisco 2509至Cisco 2512）。 此适配器一端有RJ-45连接器，另一端有凹式DB-25连接器。

下表显示RJ-45、M/F DTE、M/F DCE和MMOD的引脚：

电缆

DB-25适配器

RJ-45引脚

M/F DTE引脚

1

4

2

20

3

2

4

7

5

7

6

3

7

6

8

5

通过思科提供的FDTE适配器标有“Terminal”。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems