目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

电缆规格

以太网 (AUI) 端口引脚布局 (DB-15)

以太网版本 2 和 IEEE 802.3 物理特性

10 Mbps 传输的以太网同轴类型连接限制

相关信息

简介

本文档介绍以太网 AUI 端口、布线规格和端口引脚布局。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- AUI 适配器电缆：CAB-3CE18=

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

为了提供灵活性，一些 Cisco 路由器为以太网端口提供一台通用 AUI 连接器。这些 AUI 端口设计为连接到一台外部收发器，以便转换为特定媒体类型（例如双绞线、同轴或者光纤）。 收发器可直接连接到 AUI 端口或通过 AUI 电缆连接到 AUI 端口，如下图所示：

电缆规格

本部分说明以太网端口和电缆规格。

以太网 (AUI) 端口引脚布局 (DB-15)

下表列出不同的引脚及其相应信号。

引脚^1

以太网电路

信号

3

DO-A

数据输出电路 A

10

DO-B

数据输出电路 B

11

DO-S

数据输出电路屏蔽

5

DI-A

数据输入电路 A

12

DI-B

数据输入电路 B

4

DI-S

数据输入电路屏蔽

2

CI-A

控制电路 A

9

CI-B

控制电路 B

1

CI-S

控制电路屏蔽

6

VC

公用电压

13 个

副总裁

附加电压

14

VS

电压屏蔽（L25 和 M25）

外壳

PG

防护接地

1未连接任何未引用的引脚。

以太网版本 2 和 IEEE 802.3 物理特性

下表列出以太网电缆的以太网版本 2 和 IEEE 802.3 物理特性。

以太网

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

数据传输速率 (Mbps)

10

10

10

10

信令方法

基带

基带

基带

基带

最大网段长度（单位米）

500

500

185

100（非屏蔽双绞线 - UTP）

媒体

50 欧姆同轴（厚）

50 欧姆同轴（厚）

50 欧姆同轴（薄）

UTP

拓扑

总线

总线

总线

星型

10 Mbps 传输的以太网同轴类型连接限制

下表列出用于 10 Mbps 传输的以太网同轴类型连接限制。

参数

10Base5

10Base2

电缆直径

1 cm (0.4 in)

0.6 cm (0.25 in)

最大网段长度

500 m (1640 ft.)

152 m (500 ft.)

最大网络长度（有四个转发器）

2500 m (8200 ft.)

762 m (2500 ft.)

最大连接（每段接点数）

100

30

最小连接（接点）间距

2.5 m (8.2 ft.)

0.5 m (1.64 ft.)

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems