目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

CAB-530MT串行电缆组件

EIA-530 DTE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-25 ）

相关信息

简介

本文档提供CAB-530MT串行电缆的技术和电缆规格。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

CAB-530MT串行电缆组件

此产品的电缆性别(部件号72-0797-01)为凸式DB-60至凸式DB-25，模式 — 仅DTE。

CAB-530MT电缆用于Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入服务器和AccessPro PC卡。此电缆的Cisco端有凸式DB-60连接器，网络端有凸式DB-25连接器。

EIA-530 DTE 电缆管脚排列（ DB-60 到 DB-25 ）

下表显示EIA-530 DTE电缆引脚（DB-60到DB-25）。

注意：箭头指示信号方向：

- --->指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60针^1

信号

25 引脚

信号

方向DTE DCE^2

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

J2-2 J2-14

BA(A)、TxD+ BA(B)、TxD-

—> —>

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

J2-3 J2-16

BA(A)、RxD+ BB(B)、RxD-

<— <—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

J2-4 J2-19

CA(A)、RTS+ CA(B)、RTS-

—> —>

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

J2-5 J2-13

CB(A)、CTS+ CB(B)、CTS-

<— <—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

J2-6 J2-22

CC(A)、DSR+ CC(B)、DSR-

<— <—

J1-46 J1-47

屏蔽_GND模式_2

J2-1-

屏蔽 —

短路

J1-48 J1-49

GND模式_1

—

—

短路

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

J2-8 J2-10

CF(A)、DCD+ CF(B)、DCD-

<— <—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

J2-15 J2-12

DB(A)、TxC+ DB(B)、TxC-

<— <—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

J2-17 J2-9

DD(A)、RxC+ DD(B)、RxC-

<— <—

J1-44 J1-45

LL/DCD电路_GND

J2-18 J2-7

LL电路_ GND

--->-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

J2-20 J2-23

CD(A)、DTR+ CD(B)、DTR-

—> —>

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

J2-24 J2-11

DA(A)、TxCE+ DA(B)、TxCE-

—> —>

1未连接任何未引用的引脚。

2 EIA-530接口无法在DCE模式下运行。EIA-530接口不提供DCE电缆。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems