目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

SONET 基础

SONET 传输层次

配置示例

SONET 组帧

配置问题

调试

相关信息

简介

本文档概括介绍了同步光纤NETwork(SONET)技术，以及它的工作原理。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

SONET 基础

SONET为多路复用数字通信定义了光信号和同步帧结构。它是一组标准，定义ANSI T1.105、ANSI T1.106和ANSI T1.117中指定的光纤网络的速率和格式。

国际电信联盟电信标准局(ITU-T)也在欧洲使用同步数字体系(SDH)。SONET设备在北美普遍使用，而SDH设备在世界其他任何地方都普遍接受。

SONET和SDH都基于具有基本帧格式和速度的结构。SONET使用的帧格式是同步传输信号(STS),STS-1以51.84 Mbps的基准电平信号。STS-1帧可以在OC-1信号中传输。SDH使用的帧格式是同步传输模块(STM),STM-1作为155.52Mbps的基准电平信号。STM-1帧可以以OC-3信号进行传输。

SONET和SDH都具有信令速度的层次结构。多个低电平信号可以多路复用以形成高电平信号。例如，三个STS-1信号可以复用在一起以形成STS-3信号，四个STM-1信号可复用在一起形成STM-4信号。

SONET和SDH在技术上是可比标准。术语SONET通常用于指任一种。

SONET 传输层次

层次结构的每个级别在SONET负载中终止其相应字段，如下：

章节

部分是可由网络元件（线路或路径）或光再生器端接的单根光纤。

部分层的主要功能是正确格式化SONET帧，并将电信号转换为光信号。终端设备(STE)部分可以发起、访问、修改或终止部分报头开销。(标准STS-1帧是9行，90字节。每行的前三个字节包含部分和行报头开销。)

线

线路终端设备(LTE)产生或终止线路信号的一个或多个部分。LTE可同步和多路复用SONET帧上的信息。多个较低级SONET信号可以混合在一起以形成较高级SONET信号。分插复用器(ADM)就是LTE的一个示例。

路径

路径终端设备(PTE)将非SONET设备接口到SONET网络。在此层，负载被映射并解密到SONET帧。例如，STS PTE可以组装25个1.544 Mbps DS1信号，并插入路径开销以形成STS-1信号。

该层负责数据的端到端传输。

配置示例

光学接口层具有层次关系；每一层都建立在下一层提供的服务之上。每层与同一层中的对等设备通信并处理信息，然后向上或向下传递到下一层。例如，假设两个网络节点要交换DS1信号，如下图所示：

在源节点，路径层(PTE)映射28个DS1信号和路径开销以形成STS-1同步负载包络(SPE)，并将其交给线路层。

线路层(LTE)多路复用STS-1 SPE信号并增加线路开销。然后，将该组合信号传递至区段层。

部分层(STE)执行成帧和加扰，并添加部分开销以形成STS-n信号。

最后，将电STS信号转换为光子层的光信号，并通过光纤传输到远程节点。

在SONET网络中，信号在光再生器（STE级设备）中重新生成，通过ADM（LTE级设备），最终在节点（PTE级）终止。

在距离较远的节点处，该过程从光子层反转到DS1信号终止的路径层。

SONET 组帧

标准STS-1帧是9行，90字节。每行的前三个字节代表节和线路开销。这些开销位包括成帧位和指向SONET帧不同部分的指针。

负载中有一列字节，表示STS路径开销。此列经常在整个帧中“浮动”。它在帧中的位置由“部分”和“线路开销”中的指针确定。

部分和线路开销的组合包括传输开销，其余为SPE。

对于STS-1，单个SONET帧以125微秒（即每秒8000帧）的速度传输。8000 fps * 810 B/帧= 51.84 Mbs，其负载约为49.5 Mbs，足以封装28个DS-1、一个完整DS-3或21个CEPT-1s。

STS-3与STS-3c非常相似。该帧是9行，乘以270字节。前九列包含传输开销部分，其余为SPE。对于STS-3和STS-3c，传输开销（线路和部分）相同。

对于STS-3帧，SPE包含三个独立的负载和三个独立的路径开销字段。本质上，它是三个单独STS-1的SPE，一个接一个地打包在一起。

在STS-3c中，整个SPE只有一个路径开销字段。STS-3c的SPE是单个STS-1 SPE的更大版本。

STM-1是SONET（北美）STS-3帧（STS-3c，确切地说）的SDH（非北美）等效体。 对于STM-1，单个SDH帧也以125微秒传输，但该帧长270字节，宽9行，即155.52 Mbs，每行有9字节报头。9字节报头包含复用器和再生器开销。这几乎与STS-3c线路和部分开销相同。事实上，SDH和SONET标准有所不同。

SDH和SONET不直接兼容，但只有少量开销字节。思科不太可能使用不支持两者的成帧器。

SONET在电信公司空间中部署得非常广泛，并且经常用于环配置。ADM等设备位于环上，充当LTE层设备；这些设备会剥离各个通道，并将它们传递到PTE层。

所有当前思科线卡和端口适配器(PA)都充当PTE层设备；这些设备终止完整的SONET会话和L2封装。它们是SONET分组(POS)卡，表示SONET帧上的数据串行传输。有两个RFC描述POS过程：RFC 1619、PPP over SONET/SDH 和RFC 1662,PPP采用HDLC类成帧 。

这些思科产品不能直接位于SONET或SDH环上。其中一个设备必须挂断某些LTE层设备，例如ADM。集成SONET路由器(ISR)等设备具有PTE和LTE功能，因此它可以端接和传递数据。

配置问题

以下参数会影响SONET设备的配置：

- 时钟 — 时钟默认值为线路，在从网络派生时钟时使用。当两台Cisco 12000系列互联网路由器背靠背连接或通过暗光纤连接（无可用时钟）时，通常使用clock source internal命令。无论哪种情况，每台设备的时钟源都必须设置为内部。有关更详细的说明，请参阅在POS路由器接口上配置时钟设置。

- 环回 — 环回是线路和内部(DTE)值。这是SONET部分环回（如果在控制器上完成）。如果在单个接口上完成，这些是单个路径环回。

- 成帧 — 大多数思科成帧器同时支持SONET和SDH。

- 负载加扰(Payload scrambling) — 此值通常设置为On。

- S1S0标志 — 此值必须介于0和3之间；默认值为0。对于SONET，s1so必须设置为0，而对于SDH，必须将其设置为2。值3对应于收到的警报指示信号(AIS)。

- J0标志 — 0-255 — 此设置是部分跟踪标识符。它仅用于部分跟踪。

- C2 flag - 0-255 — 此设置指定STS路径信号标签(5到7使用pos flag命令配置)。

- 警报报告 — 警报报告允许您指定报告的警报。允许的值为b1-tca、b2-tca、sf-ber、sd-ber、los、lof、ais-l和rdi-l。(此值使用pos report命令配置)。

- 警报阈值 — 警报阈值设置指定用于发出警报信号的比特错误率(BER)阈值。(此值使用pos threshold命令配置)。

调试

本部分提供了show controllers pos x/y命令的屏幕截图，该命令显示SONET控制器的状态。

如果链路关闭/关闭，请检查活动警报和缺陷。在这种情况下，故障排除与串行故障排除基本相同。如果您查看SONET控制器（请参阅给定的示例），它可以提供大量L1和SONET信息。SONET中的缺陷和警报与排除和诊断T1/E1和T3/E3(LOS、LOF、AIS（蓝色警报）等问题时的相同警报类似。

活动缺陷和活动警报字段显示POS控制器的当前状态，并指向问题。

Section、Line和Path下的错误数是累加器，并告诉您发生该情况的次数；这些数字不表示当前是否发生错误。

位交错奇偶校验(BIP)错误是与特定SONET层对应的奇偶校验错误：BIP(B1)对应于线路，BIP(B2)对应于Section，BIP(B3)对应于路径层奇偶校验错误。

当您查看show controllers pos x/y命令的输出时，请注意哪些SONET层累计了错误：SONET线路、部分或路径。排除SONET问题或错误时，首先要隔离坏部分。

相关信息

- SONET文档和信息

- SONET 图形概述

- Packet over SONET APS简要概述

- 了解光纤网络中 SONET 和SDH 组帧之间的基本区别

- 技术支持 - Cisco Systems