目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

J1 字节

配置J1字节

其它选项

相关信息

简介

本文档介绍如何从SDH配置J1字节，SONET/SDH上的数据包(POS)线路卡上的高位路径开销(HO-POH)。本文档还说明如何清除HO Path Trace Identifier Mismatch(HP-TIM)警报。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

J1 字节

Bellcore GR-253标准定义了同步光纤网络(SONET)。SONET使用路径开销(POH)、线路开销(LOH)和段开销(SOH)的分层体系结构。POH列包含J1字节，也称为路径跟踪缓冲区(PTB)。

ITU-T的G.707标准定义了同步数字层级(SDH)，该层级在欧洲部署得更为广泛。G.707将J1字节定义为虚拟容器中的第一个字节。关联的AU-n(n = 3, 4)或TU-3指针指示此字节的位置。以下是该标准定义此字节使用的方式：

“此字节用于重复传输路径接入点标识符，以便路径接收终端可以检验其与预期发射机的持续连接。为传输接入点标识符定义了一个16字节的帧。此16字节帧与9.2.2.2中定义的16字节帧相同，用于描述字节J0。在国际边界或不同经营者的网络之间的边界，除非提供运输的经营者相互同意，否则应使用第3/G.831条所定义的格式。在国家网络或单个运营商的域内，此路径接入点标识符可能使用64字节的帧。”

图1说明了J1字节在SDH结构中的位置：

图1 - J1字节在SDH结构中的位置

配置J1字节

您可以为J1字节配置以下值：

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 ?

expected  Expected Message

length    Message length

transmit  Transmit Message

其中：

- Expected =行中所需的字符串。任何不匹配都会生成HP-TIM警报。

- 长度=字符串的长度。这可以是16字节(SDH)或64字节(SONET)。

- Transmit =传输到线路中的字符串值。

以下示例包含两个POS卡，它们直接与暗光纤连接。此示例使用SDH配置：

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected expect123456789

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 transmit transmit1234567

在本例中，线路预期的传入字符串是expect123456789，而您传输的是字符串transmit1234567。

发出以下命令以查看来自行的内容：

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

以下是输出：

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has defects HP-TIM

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

或者，发出以下命令以捕获最后一行：

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0 | i Captured Trace

您可以看到，输出中存在HP-TIM警报，因为预期的字符串与从远端站接收的字符串不匹配。要清除警报，请发出以下命令：

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected transmit1234567

以下是这些命令的输出：

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has no defects

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

其它选项

清除此警报的另一个选项是禁用J1字节。执行此操作时，主板不再从J1字节读取信息。因此，HP-TIM警报永远不会发生。

OSIRS20#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSIRS20(config)#controller sonet 9/1/0

OSIRS20(config-controller)#no over j1

OSIRS20(config-controller)#end

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems