目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

密集波分复用(DWDM)设置

应用

示例 1

示例 2

示例 3

限制

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍用户数据通道(UDC)端口的使用情况，这些端口在Cisco ONS 15454 M6的外部连接单元(ECU)上可用。

先决条件

要求

Cisco建议您了解这些主题

- 多服务传输平台(MSTP)系统、概念和硬件

- Cisco 传输控制器 (CTC)

使用的组件

本文档中的信息基于下列硬件和软件版本：

- ONS 15454 M6、ONS 15454 M6 ECU和ONS 15454 M TNC

- 光卡组合/分离光监控通道(OSC)

- CTC

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

ECU是可替换的模块，位于ONS 15454 M6机架顶部。ECU模块发现并管理外部机架单元的库存。它还处理多机架管理连接和定时同步。

ONS 15454 M6机架提供三种类型的ECU模块，即ECU(部件号(PN):15454-M6-ECU=)、ECU2(PN: 15454-M6-ECU2=)和ECU-60V(PN: 15454-M6-ECU-60=)。

注：有关此模块的其他信息，请参阅《Cisco ONS 15454硬件安装指南》的第5.7节。

ECU模块上有两个UDC端口。每个端口由不同的传输节点控制器(TNC)卡进行管理和配置。左侧端口与插槽1中的TNC相关。右侧的另一个端口与插槽8中的TNC相关。

端口的位置如下所示：

密集波分复用(DWDM)设置

为了理解UDC端口的应用，请想象一个示例：两个M6节点相互连接，位于一个距离处。假设这些节点的名称是A和B。

图中显示的这两个节点是典型的DWDM节点；它们使用两个光纤束相互连接。这些节点使用OSC进行管理。

OSC是一种光通道，用于传输仅用于管理DWDM网络的开销字节。OSC始终是波长1510 nm的独立光信号。在通过光纤传输之前，先将其与承载实际流量的其它信道合并，然后在远端将其分离。在图像中，OSC在节点A处合并，在节点B处分开，反之亦然。

根据设置类型，OSC使用的开销字节为STM-1或OC-3。OSC使用D1到D3字节的再生器部分开销来提供DWDM节点之间的通信。STM-1或OC3的其余字节和负载不被OSC使用，并且可以用于其他用途。

应用

ECU上可用的UDC端口使用STM-1或OC-3的负载，以便在两个节点之间提供隧道。该隧道的带宽容量为100Mbps。

下面是一些帮助您更好地了解UDC应用的示例。

示例 1

如本拓扑所示，两台计算机分别连接到每个节点A和节点B的ECU的UDC端口上。两台计算机通过提供100Mbps带宽的隧道相互连接。由于此隧道是透明的，因此这就像两台计算机彼此连接一样。此设置与两台服务器相互连接的方式相同。

在本示例中，您从STM-1和OSC的OC-3的负载字节获得100Mbps。

示例 2

如本拓扑所示，两台路由器通过使用ONS 15454 M6机箱的UDC端口相互连接。通过此UDC隧道，即使路由器位于很远的地方，它仍可管理和连接。

示例 3

交换机端口可以通过UDC相互连接，方式与示例2的拓扑中所示相同。

限制

UDC或ECU上的VoIP端口不支持VLAN标记流量。这意味着，当配置为中继的两个交换机端口通过ECU的UDC端口相互连接时，它们无法通过中继接口上配置的任何VLAN。

注意：请参阅Cisco ONS 15454 DWDM配置指南9.8版的G.23接口端口部分。

配置

ONS 15454 M6的ECU上有两个UDC端口。左侧的UDC端口始终可从插槽1中的TNC卡配置，右侧的UDC端口始终可从插槽8中的TNC卡配置。

注：相关TNC卡必须处于使用状态。从TNC小型封装热插拔(SFP)端口进行修补已完成，并且它必须处于UP状态。

仅当在TNC卡的SFP端口上调配OSC时，才支持UDC配置。

完成以下步骤以调配：

1. 在节点视图（单机架模式）或机架视图（多机架视图）中，双击要配置UDC和VoIP的TNC卡。

2. 单击Provisioning > UDC / VOIP选项卡。

3. 从Service Type下拉列表中，选择UDC。

注：每个TNC卡一次只能在一个SFP端口上配置UDC或VoIP。如果要在第二个SFP端口上配置UDC或VoIP，请从第一个端口的Service Type下拉列表中选择NONE，然后为第二个端口选择UDC或VoIP。

4. 单击 Apply。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

如需进一步查询，请联系思科技术支持中心(TAC)。

注意：登录Cisco技术支持网站了解详细信息，或访问Cisco全球联系人网页，以获取您所在国家/地区的免费技术支持号码目录。

相关信息

- 在ONS 15454 M6上使用UDC端口

- 技术支持和文档 - Cisco Systems