目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

调整CTC HEAP变量

逐步程序

验证PC上安装的RAM内存

相关信息

简介

本文档介绍在PC上调整某些系统变量以提高思科传输控制器(CTC)会话性能的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- CTC

- CTC支持的平台

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CTC

- CTC支持的平台

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

调整CTC HEAP变量

思科的官方立场是，您的网络每个CTC会话可包含50个或更少的节点。您必须对节点数超过50的网络使用思科传输管理器(CTM)。CTC无法处理其他处理。但是，您可以调整PC上的某些变量，以提高整体CTC性能。此操作可帮助在PC上分配内存堆。思科建议对PC进行以下设置：

1. 确保PC至少有1 GB的物理RAM。

2. 将CTC_HEAP环境变量的值设置为512 MB。默认值为128 MB。

3. 将CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP环境变量的值设置为128 MB。默认值为64 MB。

4. 控制运行CTC的同一台PC上的并发应用数量。应用数量越多，整体系统性能就越差。

逐步程序

要设置CTC_HEAP和CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP变量的值，请完成以下步骤：

1. 选择开始>控制面板>系统。

出现“System Properties（系统属性）”窗口(请参阅图1)。

图1 — 系统属性

2. 转至“高级”选项卡(请参阅图1中的箭头A)。

3. 单击环境变量(请参阅图1中的箭头B)。

出现“Environment Variables（环境变量）”窗口(请参阅图2)

图2 — 环境变量

系统变量列表显示在“系统变量”部分(请参阅图2中的箭头A)。

4. 单击New(请参阅图2中的箭头B)。

系统将显示New System Variable窗口：

图3 — 新系统变量：CTC_HEAP

5. 在“变量名称”字段中键入CTC_HEAP(请参见图3中的箭头B)。

6. 在“变量值”字段中键入512(请参阅图3中的箭头A)。

7. Click OK.

8. 在“系统环境变量”窗口中再次单击新建。

9. 在“系统变量名称”(System Variable name)字段中键入CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP(请参阅图4中的箭头B)。

10. 在“变量值”字段中键入128(请参阅图4中的箭头A)。

图4 — 新系统变量：CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP

11. Click OK.

12. 检查“环境变量”窗口以验证CTC_HEAP和CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP的新值(请参阅图5中的红色矩形)。

图5 — 环境变量：CTC_HEAP和CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP

CTC性能通过这些新值而提高。

验证PC上安装的RAM内存

完成以下步骤以验证PC上安装的RAM内存总量。

1. 选择开始>控制面板>系统。

2. 转到“常规”选项卡(见图6)。

3. 检查窗格底部的硬件说明。

您会看到PC上安装的内存总量低于处理器速度。确保您至少拥有1 GB的RAM，以实现CTC的最佳性能。

图6 — 系统窗口 — 常规选项卡

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems