目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

检查末节区域中的 OSPF 数据库

检查完全末节区域中的 OSPF 数据库

故障排除

相关信息

简介

本文档说明开放最短路径优先 (OSPF) 如何将默认路由注入末节区域或完全末节区域中。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

网络图

本文档使用此图所示的网络设置。

配置

本文档使用此处所示的配置。

- 路由器 1.1.1.1

- 路由器 2.2.2.2

路由器 1.1.1.1

Current configuration:

hostname r1.1.1.1

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.0.0.0

interface Serial2/1/0

ip address 5.0.0.1 255.0.0.0

router ospf 2

network 5.0.0.0 0.255.255.255 area 1

area 1 stub

end

路由器 2.2.2.2

Current configuration:

hostname r2.2.2.2

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.0.0.0

interface Serial0/1/0

ip address 5.0.0.2 255.0.0.0

interface ATM1/0.20

ip address 6.0.0.2 255.0.0.0

router ospf 2

network 5.0.0.0 0.255.255.255 area 1

network 6.0.0.0 0.255.255.255 area 0

area 1 stub

end

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

思科 CLI 分析器（仅适用于注册客户）支持某些 show 命令。要查看对 show 命令输出的分析，请使用思科 CLI 分析器。

- show ip ospf database -显示链路状态通告(LSA)的列表，并将其键入链路状态数据库。此列表仅显示 LSA 报头中的信息。

- show ip ospf database summary<link-state id> — 显示区域边界路由器(ABR)摘要链路。

- show ip route -显示路由表的当前状态。

检查末节区域中的 OSPF 数据库

末节区域的ABR会生成链路ID为0.0.0.0的汇总LSA。即使它没有默认路由，也会执行此操作。通过 show ip ospf database 命令就可以看到此种情况。

r2.2.2.2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age    Seq#           Checksum   Link count

2.2.2.2    2.2.2.2     19     0x80000001     0x8F8B         1

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#           Checksum

5.0.0.0    2.2.2.2     9       0x80000001     0x8E61

Router Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#           Checksum   Link count

1.1.1.1    1.1.1.1     1335    0x80000059     0x56DA         2

2.2.2.2    2.2.2.2     4       0x80000013     0x7FF3         2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#               Checksum

0.0.0.0    2.2.2.2     20      0x80000001         0x75C0

6.0.0.0    2.2.2.2     13      0x80000001         0x2709

r2.2.2.2#show ip ospf database summary 0.0.0.0

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

Summary Net Link States (Area 1)

LS age: 184

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: Summary Links(Network)

Link State ID: 0.0.0.0 (summary Network Number)

!--- The ABR (Router 2.2.2.2) injects a default route

!--- into the stub area.

Advertising Router: 2.2.2.2

LS Seq Number: 80000001

Checksum: 0x75C0

Length: 28

Network Mask: /0

TOS: 0  Metric: 1

r2.2.2.2#show ip route 0.0.0.0

% Network not in table

!--- The ABR (Router 2.2.2.2) does not have a default route

!--- in its routing table.

r1.1.1.1#show ip route ospf

O IA 6.0.0.0/8 [110/65] via 5.0.0.2, 00:04:23, Serial2/1/0

O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 5.0.0.2, 00:04:23, Serial2/1/0

检查完全末节区域中的 OSPF 数据库

如果在末节区域示例中将区域1从末节区域更改为完全末节区域，则ABR仍会将0.0.0.0汇总LSA注入区域1。唯一的区别是其他汇总LSA不会发送到完全末节区域。

注意：仅对ABR进行了配置更改。no-summary 语句已添加到其 OSPF 配置：area 1 stub no-summary。

此命令输出显示完全末节区域中 OSPF 数据库的状态。

r2.2.2.2#show ip ospf d

atabase

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#         Checksum     Link count

2.2.2.2    2.2.2.2     617     0x80000001   0x8F8B           1

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#         Checksum

5.0.0.0    2.2.2.2     608     0x80000001   0x8E61

Summary ASB Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#         Checksum

1.1.1.1    2.2.2.2     243     0x80000003   0x8F5E

Router Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#         Checksum     Link count

1.1.1.1    1.1.1.1     1934    0x80000059   0x56DA           2

2.2.2.2    2.2.2.2     247     0x80000015   0x7BF5           2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#               Checksum

0.0.0.0    2.2.2.2     249     0x80000003         0x71C2

!--- Notice that this is the only summary LSA

!--- in the totally stub area.

r1.1.1.1#show ip route ospf

O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 5.0.0.2, 00:04:11, Serial2/1/0

ABR不会为6.0.0.0/8发起汇总LSA。因此，路由器1.1.1.1不再有6.0.0.0/8的路由。此路由器唯一的区域间路由是默认路由。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- OSPF 数据库说明指南

- OSPF 支持页

- IP 路由 支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems