RIF的自动解码可以通过使用这个工具来实现。以以下格式输入RIF (最多 7 ring/bridge 组合):

- aaaa.bbbb.cccc...
或者

- aaaabbbccc...

Routing Control

Explorer Type

Length RIF  (hex)

MTU Size    (dec)

Direction

Ring(1)#   (hex) (dec)   Bridge(1)# (hex) (dec)

Ring(2)#   (hex) (dec)   Bridge(2)# (hex) (dec)

Ring(3)#   (hex) (dec)   Bridge(3)# (hex) (dec)

Ring(4)#   (hex) (dec)   Bridge(4)# (hex) (dec)

Ring(5)#   (hex) (dec)   Bridge(5)# (hex) (dec)

Ring(6)#   (hex) (dec)   Bridge(6)# (hex) (dec)

Ring(7)#   (hex) (dec)   Bridge(7)# (hex) (dec)

相关信息

- 令牌环桥接和 RIF 解码

- 技术支持和文档 - Cisco Systems