目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档提供了Cisco TN3270服务器的示例配置，该服务器使用与依赖逻辑单元请求器(DLUR)的会话交换，以及使用静态链路和动态物理单元(PU)的依赖逻辑单元服务器(DLUS)。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

此示例配置已就绪：

- 在企业系统连接(ESCON)多映像设施(EMIF)大型机中运行多个虚拟存储(MVS)的两个逻辑分区(LPAR):

- LPAR #1:MVS1系统。此系统应仅配置为网络节点(NN)。

- LPAR #2:MVS2系统。此系统应配置为NN和主DLUS。

- 路由器上没有高级对等网络(APPN)子系统，但Cisco TN3270服务器DLUR（用作终端节点）除外。

- 连接到DLUS(MVS2)的Cisco TN3270服务器侦听IP地址172.26.19.99。

- 在Cisco TN3270服务器DLUR下配置的静态链路，用于连接到MVS1和MVS2。

- MVS1通过通道到通道(CTC)链路连接到MVS2。

- 通过多路径通道(MPC)在CTC链路上在MVS1和MVS2之间建立控制点到控制点(CP-CP)连接。（MVS1和MVS2中需要传输资源列表[TRL]和本地主节点定义。）

本文档使用以下配置：

- 路由器配置

- MVS1中的外部通信适配器(XCA)主节点：XCAMVS1

- MVS2中的XCA主节点：XCAMVS2

- MVS2中的逻辑单元(LU)主节点：LUCPC

- MVS2中的交换网络(SWNET)主节点：SW1TSYSP

- MVS1中用于CTC连接的TRL网络节点：MPCM1ICN

- MVS1中CTC连接的本地主节点：TRLM1ICN

- MVS2中用于CTC连接的TRL网络节点：MPCM2NN

- MVS2中CTC连接的本地主节点：TRLM2NN

路由器配置

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

interface TokenRing0/0

ip address 172.26.7.16 255.255.255.0

ring-speed 16

!

interface Channel1/0

csna C010 70

!--- This is the Cisco Systems Network Architecture (SNA) connection to MVS1.

csna C020 71

!--- This is the Cisco SNA connection to MVS2.

!

interface Channel1/2

ip address 172.26.19.98 255.255.255.224

no keepalive

lan TokenRing 0

adapter 1 4000.1241.1000

!--- This is bound to the TN3270 server.

adapter 30 4000.aaaa.0000

!--- This is bound to the MVS1 Cisco SNA connection.

adapter 31 4000.bbbb.0000

!--- This is bound to the MVS2 Cisco SNA connection.

tn3270-server

dlur NETA.WALL NETA.MVS2

!--- The DLUR: NETA.WALL and the DLUS: NETA.MVS2.

lsap token-adapter 1

link CPAC  lsap C0   rmac 4000.aaaa.0000 rsap 04

link MVS2  lsap C0   rmac 4000.bbbb.0000 rsap 04

pu dlurpup eeeeffff 172.26.19.99

!

router eigrp 109

network 172.26.0.0

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

MVS1中的XCA主节点：XCAMVS1

MVS1870 VBUILD TYPE=XCA

PR870   PORT   ADAPNO=30,CUADDR=870,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP870  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUFX=CN,                                             X

ISTATUS=ACTIVE

MVS2中的XCA主节点：XCAMVS2

MVS871  VBUILD TYPE=XCA

PR871   PORT   ADAPNO=31,CUADDR=871,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP871  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUPFX=CN,                                            X

ISTATUS=ACTIVE

MVS2中的LU主节点：LUCPC

LUGRL    VBUILD TYPE=LUGROUP

DLUSYED  LUGROUP

327802   LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

327804E  LU    DLOGMOD=D4C32784,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

@        LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTMVS2,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

!--- The NETTESTR application is on MVS1. !--- This is specified with LOGAPPL=NETTESTR.

MVS2中的交换网络(SWNET)主节点：SW1TSYSP

SW1TSYS  VBUILD TYPE=SWNET

*

*

TSYSPU   PU    ADDR=02,                                                X

IDBLK=EEE,IDNUM=EFFFF,                                  X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

LUGROUP=DLUSYED,LUSEED=M3270L##,                        X

PUTYPE=2,DLOGMOD=D4C32784,MODETAB=ISTINCLM,             X

SSCPFM=USS3270,PACING=8,VPACING=8

M3270L01 LU    LOCADDR=01,LOGAPPL=TSOMVS1

!--- PU TSYSPU is used for the Cisco TN3270 Server !--- session switching connection.

MVS1中用于CTC连接的TRL网络节点：MPCM1ICN

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM1ICN VBUILD TYPE=TRL

MPCM1M2  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,                                   X

READ=(A60,A70),                                         X

WRITE=(B40,B50)

MVS1中CTC连接的本地主节点：TRLM1ICN

TRLM1ICN VBUILD TYPE=LOCAL

*       XID=YES,HPR=YES FOR NN ONLY

TRLM1PU1 PU    TRLE=MPCM1M2,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0, *XID=YES,HPR=YES              X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

MVS2中用于CTC连接的TRL网络节点：MPCM2NN

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM2NN  VBUILD TYPE=TRL

MPCM2M1  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,

READ=(A00,A10),

WRITE=(B20,B30)

MVS2中CTC连接的本地主节点：TRLM2NN

TRLM2NN  VBUILD TYPE=LOCAL

*******      USE XID=YES,HPR=YES  IF OTHER MVS IS NN

TRLM2PU1 PU    TRLE=MPCM2M1,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0,  *XID=YES,HPR=YES,            X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 技术支持

- 产品支持

- 技术支持 - Cisco Systems