目录

简介

开始使用前

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

简介

本文档提供了在DLSw对等体两端的串行接口上为同步数据链路控制(SDLC)到SDLC连接配置数据链路交换(DLSw)的示例配置。

开始使用前

要求

在尝试此配置前，请保证您符合这些要求：

- 路由器必须运行IBM功能集。

- 必须配置DLSw对等体。

- 连接的两端必须是支持SDLC的串行接口。

使用的组件

本文档不限于特定硬件和软件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

网络图

本文档使用以下网络设置

配置

本文档使用以下配置：

- PU 2.0连接

- PU 2.1连接

PU 2.0连接

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role primary

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

PU 2.1连接

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1 xid-passthru

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role none

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

- show dlsw peer — 显示对等体的状态。

- show dlsw reachability — 显示本地和远程MAC地址的状态。

- show dlsw circuit — 显示电路的状态。

- show int serial x/x — 显示接口的状态。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

- 有关详细信息，请参阅排除DLSw故障。