目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

逻辑视图

使用VIPA恢复TCP连接

输入/输出配置程序(IOCP)配置

大型机TCPIP.配置文件（IP数据报） — VIPA

带CIP-WS1的Cisco 7000配置 — VIPA

带CIP-WS2的Cisco 7000配置 — VIPA

相关信息

简介

虚拟IP地址(VIPA)支持通过在IBM TCP/IP堆栈中使用虚拟设备和虚拟IP地址为多虚拟存储(MVS)提供容错。虚拟设备始终处于活动状态，且从不发现故障。VIPA保持可访问性，以便RouteD始终将此IP地址（及其子网）通告为活动地址。

VIPA程序临时修复(PTF)编号为UN83939。它已集成到TCP/IP版本3.10中。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

逻辑视图

在本文档中使用的配置中，从网络端发起的所有Telnet、FTP和其他流量都通过VIPA地址10.10.12.2进行连接。

路由信息协议(RIP)收敛时间（使用默认设置）可长达六分钟。例如，如果带CIP-WS2的Cisco 7000在该拓扑中发生故障，则经过该拓扑的流量可能需要6分钟时间才能开始通过带CIP-WS1的Cisco 7000。为了缩短收敛时间，可以更改路由器上的RIP计时器。

使用VIPA恢复TCP连接

mystation配置中的以下设置启用TCP连接恢复：

- 名称服务器:mvshost 10.10.12.2（目的站和IP地址）

- 目的网络:10.10.12.0(从mystation到该目的站的路径)

- 到10.10.11.2

- 到10.10.10.2

假设mystation 通过10.10.11.2获取与mvshost 的会话。如果mvshost 上的10.10.11.2信道接口发生故障，则会发生以下情况：

1. mystation上的TCP层超时。

2. TCP层重新传输。

3. mystation接受通过10.10.10.2的新路由。

4. TCP层重新传输正常。

输入/输出配置程序(IOCP)配置

CHPID PATH=05,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2300,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C7,UNITADD=((10,8))

IODEVICE ADDRESS=(310,8),CUNUMBR=2300,UNIT=SCTC

*

CHPID PATH=0A,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2400,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C8,UNITADD=((20,8))

IODEVICE ADDRESS=(320,8),CUNUMBR=2400,UNIT=SCTC

大型机TCPIP.配置文件（IP数据报） — VIPA

000045 DEVICE IPP CLAW 310 CISCOMVS 7000ws1  NONE 20 20 4096 4096

000046 LINK IPL IP 1 IPP

000051 DEVICE I2P CLAW 320 CISCOMVS 7000ws2 NONE 20 20 4096 4096

000052 LINK I2L IP 1 I2P

000057 DEVICE VDEV VIRTUAL 0

000058 LINK VLINK VIRTUAL 0 VDEV

000085 HOME

000087 10.10.11.2     I2L

000089 10.10.10.2     IPL

000091 10.10.12.2     VLINK

000100 BSDROUTINGPARMS true

000101 ; LINK    MAXMTU    METRIC    SUBNET MASK     DEST ADDR

000102   I2L        4096       0      255.255.255.0      10.10.11.1

000103   IPL        4096       0      255.255.255.0      10.10.10.1

000104   VLINK      4096       0      255.255.255.0      0

000108 ENDBSDROUTINGPARMS

000142 START I2P

000144 START IPP

注意：在TCPIP.Profile文件中没有VDEV（VIPA设备）的START语句。

带CIP-WS1的Cisco 7000配置 — VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C200 10 10.10.11.2 ciscomvs 7000ws1 tcpip tcpip broadcast

注意：此配置假设在指定广播参数时与大型机交换路由更新。如果不是这样，则必须使用CLAW语句中指定为下一跳的地址对指向VIPA地址的静态路由进行编码。示例如下：

ip route 10.10.12.2 255.255.255.255 10.10.11.2

带CIP-WS2的Cisco 7000配置 — VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C300 20 10.10.10.2 ciscomvs 7000ws2 tcpip tcpip broadcast

相关信息

- 配置 OMPROUTE 以在大型机上运行

- IBM技术支持 — 工作站通用链路访问(CLAW)

- 思科通道接口处理器 — 产品支持

- 技术支持 - Cisco Systems