目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

NextPort 到 Mica 的命令转换

exec 命令

SPE 配置命令

端口配置命令

测试和调试命令

MICA 到 nextport 的命令转换

exec 命令

SPE 配置命令

端口配置命令

测试和调试

相关信息

简介

本文档将软件端口实体(SPE)命令与其等效的MICA命令进行比较。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于运行Cisco IOS®软件版本12.1(4.1)T的Cisco AS5400。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

NextPort 到 Mica 的命令转换

exec 命令

命令

描述

等效MICA命令

show spe [slot/spe] [slot/spe]

显示SPE状态。

无

show spe log [reverse] [slot]

显示SPE系统日志。

无

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

显示指定SPE的调制解调器服务历史统计信息。

show modem [slot/port]

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

显示指定SPE上所有活动呼叫的统计信息。

show modem

show spe modem csr [[slot/spe | slot/spe-range] |总结[slot/spe-range]]

显示指定SPE的呼叫成功率(CSR)。

无

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot [/spe]] | [插槽[插槽]] [摘要]

显示指定SPE的所有调制解调器断开原因。

show modem call-stats

show spe modem high speed [slot [/spe] slot [/spe] [summary]

显示在每个调制或编码解码器（编解码器）内为特定范围的SPE协商的连接总数。

show modem speed

show spe modem high standard [slot [/spe] slot [/spe] [summary]

显示在每个高调制或编解码器内为特定范围的SPE或所有SPE协商的连接总数。

无

show spe modem low speed [slot [/spe] slot [/spe] [summary]

显示在特定SPE范围或所有SPE内在每个低速调制或编解码器内协商的连接速度。

show modem speed

show spe modem low standard [slot [/spe] slot [/spe] |摘要]

显示在每个低调制或编解码器内为特定范围的SPE或所有SPE协商的连接总数。

无

show spe version [slot [/spe] slot [/spe]]

显示闪存中存储的所有MICA和NextPort固件版本，以及分配给每个SPE的固件。

show modem mapping

show port modem log [reverse] [slot [/port] slot [/port]]

显示调制解调器会话生成的事件。

show modem log

show port operational-status [slot [/port] slot [/port]]

显示当前活动会话的统计信息。

show modem operational-status

show port config [slot [/port] slot [/port]]

显示当前活动会话的配置参数。

show modem config

clear spe [slot/spe slot/spe]

重新启动所有指定的SPE。所有呼叫都将被中断。

无

clear spe counters [slot [/spe] slot [/spe]]

清除所有统计信息。

clear modem counters

clear spe log [slot]

清除指定SPE的所有日志条目。

clear modem log

clear port [slot/port slot/port]

在指定端口上激活关闭和不关闭。

clear modem

clear port log [slot/port] [slot/port]

清除指定端口的所有日志条目。

clear modem log

show port modem calltracker [slot [/port] slot [/port]]

显示呼叫跟踪器信息。有关详细信息，请参阅Cisco AS5300和Cisco AS5800的呼叫跟踪器以及ISDN和AAA增强功能。

show modem calltracker

show port modem test [slot [/port] slot [/port]]

显示端口调制解调器测试结果。

show modem test

SPE 配置命令

命令

描述

等效MICA命令

spe country

设置系统国家/地区代码。

调制解调器国家

spe log-size

设置每个端口的最大日志条目数。

modem buffer-size

spe poll [auto] |时间][重试]

设置统计轮询间隔。

调制解调器轮询

spe call-record

在每次呼叫结束时生成调制解调器呼叫记录。

modem call-record

spe [slot/spe [slot/spe]]

配置SPE。

已在AS5300和AS5800平台上实施。

busout

正常忙出活动呼叫。

modem busyout

shutdown

在指定SPE上删除所有活动呼叫。

调制解调器关闭

端口调制解调器自动测试

启用调制解调器自动测试。

调制解调器自动测试

port modem startup-test

在系统启动时对所有调制解调器运行启动测试。

modem startup-test

固件升级[busyout] |重新启动 |恢复]

指定升级方法。

已在5300平台上实施。

固件位置文件名

指定要升级的固件文件。

已在5300和5800平台上实施。

端口配置命令

命令

描述

等效MICA命令

port [slot/port slot/port]

配置端口范围。

调制解调器范围

default [busyout |关机]

将命令的值显示为其默认值。

默认调制解调器busyout-threshold

busout

用于占用端口。

modem busyout

shutdown

关闭端口。

调制解调器关闭

测试和调试命令

命令

描述

等效MICA命令

debug port modem [maintenance] [slot [/spe] slot [/spe]]

调试调制解调器维护。

debug modem maintenance

debug spe country

显示端口管理SPE国家/地区信息。

无

debug spe download-maintenance

显示端口管理下载维护。

debug modem mica download

debug spe fm

调试固件管理。

debug modem maintenance

debug spe sm

调试SPE状态机。

无

debug spe modem [error |统计 |跟踪]

显示SPE调制解调器统计信息。

debug modem [csm] |跟踪]

debug csm modem [group] [slot/spe]

显示呼叫交换模块(CSM)调制解调器呼叫信息。

debug modem csm

debug csm busyout

显示CSM busyout事件。

debug csm busyout

debug csm neat

显示CSM整个事件。

debug csm neat

debug nextport bs [api | cli |详细信息]

调试NextPort引导程序。

无

debug nextport cli

测试NextPort命令行界面(CLI)设备。

无

debug nextport ddsm [api |命令 |detail |响应]

显示NextPort数字数据服务管理器。

无

debug nextport dfc [api | cli |详细信息]

调试NextPort拨号功能卡(DFC)。

无

debug nextport est [module | api |数据 | rcv]

调试NextPort EST。

无

debug nextport fd

调试NextPort格式化程序和调度程序。

无

debug nextport gdb

调试NextPort GDB源代码。

无

debug nextport md [api |回叫 |帧错误 |初始 | oir |接收 |限制]

调试NextPort调制解调器驱动程序。

无

debug nextport mm [api | cli |详细信息]

调试NextPort模块管理器。

无

debug nextport msmgr [命令 |详细信息 |响应]

调试NextPort调制解调器服务管理器。

无

debug nextport np-address

完成从插槽/端口到NextPort的地址转换。

无

debug nextport secondaryq

调试控制消息辅助队列。

debug modem oob

debug nextport siglib [命令 |详细信息 |响应]

调试NextPort信令服务库。

无

debug nextport spe [api | cli |详细信息]

调试NextPort SPE管理器。

无

debug nextport ssm [api |命令 |详细信息 | oir |响应]

调试Nextport会话和服务管理器。

无

test nextport Bs [crash_info |保持连接]

测试引导程序单元测试设备。

无

test nextport ddsm api [get-llc-parameters |get-state | set-ppp-escape-map

测试DDSM Cisco IOS NextPort应用编程接口(API)。

无

test nextport ddsm命令[get-llc-parameters | get-running-parms |get-state | set-ppp-escape-map

测试DDSM NextPort命令消息。

无

test nextport EST [add | cmdnak |删除 |溢出 |读取 |实时 |报告 |跟踪 |写]

测试EST Manager单元测试设施。

无

test nextport mm [add |国家/地区 |崩溃 |删除 |已下载 | hiirq |保活 | loirq | nak1 | nak2 | nak3 | nop | norestart |溢出 | qfail | qok |报告 |重置 |重新启动 |运行时 | secondaryq]

测试模块管理器测试工具。

无

test nextport NP-address <1-6>

更改每个SPE的会话数。

无

test nextport recovery threshold <1-10>

测试触发恢复的故障计数。

无

test nextport set [dfc |模块 |端口 |插槽 | spe]数字

设置测试参数。

无

test nextport siglib [api |命令]

测试信令库单元测试设施。

无

test nextport spesm信息[buffers |关于[slot[/spe]]

测试SPE SM测试命令。

无

test nextport ssm [api |回叫 |命令 |设置[base-params] |块启用 | params-count |服务类型]

测试设备测试设施。

无

测试端口调制解调器背对背插槽/spe插槽/spe

执行背对背调制解调器测试。

测试调制解调器背对背插槽/端口插槽/端口

test oir [slot <1-8> [insert |删除]

测试在线插拔(OIR)模拟。

无

busyout <slot number>

测试OIR的顺利删除。

无

MICA 到 nextport 的命令转换

exec 命令

命令

描述

等效NextPort命令

show modem [slot/port]

显示指定SPE的调制解调器服务历史统计信息。

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

show modem

显示指定SPE上所有活动呼叫的统计信息。

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

show modem call-stats

显示指定SPE的所有调制解调器断开原因。

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot [/spe]] | [插槽[插槽]] [摘要]

show modem speed

显示在每个调制或编码解码器（编解码器）内为特定范围的SPE协商的连接总数。

show spe modem high speed [slot [/spe] slot [/spe] [summary]

show modem speed

显示在特定SPE范围或所有SPE内在每个低速调制或编解码器内协商的连接速度。

show spe modem low speed [slot [/spe] slot [/spe] [summary]

show modem mapping

显示闪存中存储的所有MICA和NextPort固件版本，以及分配给每个SPE的固件。

show spe version [slot [/spe] slot [/spe]]

show modem log

显示调制解调器会话生成的事件。

show port modem log [reverse] [slot [/port] slot [/port]]

show modem operational-status

显示当前活动会话的统计信息。

show port operational-status [slot [/port] slot [/port]]

show modem config

显示当前活动会话的配置参数。

show port config [slot [/port] slot [/port]]

clear modem counters

清除所有统计信息。

clear spe counters [slot [/spe] slot [/spe]]

clear modem log

清除指定SPE的所有日志条目。

clear spe log [slot]

clear modem

在指定端口上激活关闭和不关闭。

clear port [slot/port slot/port]

clear modem log

清除指定端口的所有日志条目。

clear port log [slot/port] [slot/port]

show modem calltracker

显示呼叫跟踪器信息。有关详细信息，请参阅Cisco AS5300和Cisco AS5800的呼叫跟踪器以及ISDN和AAA增强功能。

show port modem calltracker [slot [/port] slot [/port]]

show modem test

显示端口调制解调器测试结果。

show port modem test [slot [/port] slot [/port]]

SPE 配置命令

命令

描述

等效NextPort命令

调制解调器国家

设置系统国家/地区代码。

spe country

modem buffer-size

设置每个端口的最大日志条目数。

spe log-size

调制解调器轮询

设置统计轮询间隔。

spe poll [auto] |时间][重试]

modem call-record

在每次呼叫结束时生成调制解调器呼叫记录。

spe call-record

（已在AS5300和AS5800平台上实施。） spe [slot/spe slot/spe]

配置SPE。

spe [slot/spe [slot/spe]]

modem busyout

正常忙出活动呼叫。

busout

调制解调器关闭

在指定SPE上删除所有活动呼叫。

shutdown

调制解调器自动测试

启用调制解调器自动测试。

端口调制解调器自动测试

modem startup-test

在系统启动时对所有调制解调器运行启动测试。

port modem startup-test

固件升级[busyout] |重新启动 |恢复]（已在5300平台上实施。）

指定升级方法。

固件升级[busyout] |重新启动 |恢复]

固件位置文件名（已在5300和5800平台上实施。）

指定要升级的固件文件。

固件位置文件名

端口配置命令

命令

描述

等效NextPort命令

调制解调器范围

配置端口范围。

port [slot/port slot/port]

默认调制解调器总线输出

将命令的值显示为其默认值。

default [busyout |关机]

modem busyout

用于占用端口。

busout

调制解调器关闭

关闭端口。

shutdown

测试和调试

命令

描述

等效NextPort命令

debug modem maintenance

调试调制解调器维护。

debug port modem [maintenance] [slot [/spe] slot [/spe]]

debug modem mica download

显示端口管理下载维护。

debug spe download-maintenance

debug modem maintenance

调试固件管理。

debug spe fm

debug modem [csm] |跟踪]

显示SPE调制解调器统计信息。

debug spe modem [error |统计 |跟踪]

debug modem csm

显示呼叫交换模块(CSM)调制解调器呼叫信息。

debug csm modem [group] [slot/spe]

debug csm busyout

显示CSM busyout事件。

debug csm busyout

debug csm neat

显示CSM整个事件。

debug csm neat

debug modem oob

调试控制消息辅助队列。

debug nextport secondaryq

测试调制解调器背对背插槽/端口插槽/端口

执行背对背调制解调器测试。

测试端口调制解调器背对背插槽/spe插槽/spe

相关信息

- 拨号技术支持页面

- 在Cisco AS5400通用接入服务器上管理端口服务

- 通用端口拨号功能卡的管理和故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems