Contents

Introduction

CUIC用户集权限

检查在CUIC网页的权限

检查在CUIC数据库的权限

Introduction

本文描述排除用户权限的进程故障在Cisco Unified智力中心(CUIC)服务器。

CUIC用户集权限

一个典型的CUIC问题是一个特定用户看不到用户有权限的集或价值列表。

检查在CUIC网页的权限

在本例中，用户cuicu1有执行技术集的权限。检查被配置的权限用户。

同一个用户cuicu1属于有权限对销售额集的组admin_custom。

结果，当用户送报告时有两收藏可用在列表：销售额和Tech。

检查在CUIC数据库的权限

同样信息可以从数据库被验证。

步骤1.获得用户组。

admin:run sql SELECT gm.memberid,u.name,gm.groupid,g.name FROM cuic_data:cuicgroupmember gm \

INNER JOIN cuic_data:cuicuser u ON u.id==gm.memberid INNER JOIN cuic_data:cuicgroup g ON g.id==gm.groupid WHERE u.name LIKE '%cuicu1%'

memberid name groupid name

================================ ==================== ================================ ============

F7DB93871000015C0000001E0A302F8E ADMINISTRATOR\cuicu1 2222222222222222222222222222AAAA AllUsers

F7DB93871000015C0000001E0A302F8E ADMINISTRATOR\cuicu1 7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E admin_custom

此用户的联合的Permissions列表是包括三个条目： 第1组的用户的，第2和第3用户admin_custom属于。这些值用于下次查询。

F7DB93871000015C0000001E0A302F8E, 2222222222222222222222222222AAAA, 7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E

步骤2.获得此用户的所有权限和他的集的组。

admin:run sql SELECT ca.usergroupid user_or_groupid,ca.collectionid,c.name collection FROM cuic_data:cuiccollectionauth ca \

INNER JOIN cuic_data:cuiccollection c ON c.id==ca.collectionid \

WHERE ca.usergroupid IN ('F7DB93871000015C0000001E0A302F8E','2222222222222222222222222222AAAA','7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E')

user_or_groupid                  collectionid                     collection

================================ ================================ ==========

F7DB93871000015C0000001E0A302F8E EA6464501000015D0000007A0A302F8E Tech

7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E EA6420C11000015D000000750A302F8E Sales

从输出的集列表在第2步应该匹配用户在CUIC网页能看到的列表。并且数据库的输出必须是相同的在所有在CUIC簇的节点。

万一请找到在权限的一不一致请与Cisco TAC技术支持联系。