目录

问题：

问题：

将WCCP与思科网络安全设备(WSA)配合使用的最低要求是什么？

将WCCP与WSA配合使用的最低要求是：

- 执行WCCP的网络设备上至少有两个接口或子接口（而非辅助地址）

此外，在网络设备的WCCP配置中，我们不需要任何访问列表或安全密码。至少，我们只需两个命令即可进行WCCP重定向：

- 全局命令：ip wccp web-cache

- 接口级命令：在将客户端流量转发到Internet的接口上 — > ip wccp web-cache redirect out