目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍Cisco Unified Communications Manager(CUCM)版本10.5中引入的功能，该功能可配置CUCM以在自助服务门户的“会议”选项卡中打开思科网真管理套件(TMS)用户门户。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- CUCM版本10.5

- TMS预订门户

使用的组件

本文档仅限于CUCM版本10.5。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

请完成以下步骤：

1. 获取预订URL的链接。默认值为：
https://IP_ADDR_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1

或

https://FQDN_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1

如果在Internet信息服务(IIS)级别执行，则此URL可以自定义。思科不建议自定义IIS。

2. 要为视频会议安排门户创建服务，请选择User Management > User Settings > UC Service。

3. 配置TMS计划URL（门户URL）的参数，如此屏幕截图所示。

4. 要创建服务配置文件，您可以根据要求选择不同的服务。从Primary下拉列表中选择Video Conference Booking以确保显示Video Conference schedule门户。

5. 创建服务配置文件后，将其应用于希望显示此服务的所有用户。此配置位于“系统企业参数”>“自助门户参数”下。

注意：如果TMS用户门户在自助服务门户中未正确显示，则浏览器可能不支持此功能。在这种情况下，请选择“显示为浏览器弹出窗口”。TMS需要有效的受信任证书，才能使“在会议中显示”选项卡正常工作。

配置结果如下所示。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。