目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在Cisco WebApp呼叫上启用模糊或虚拟背景。

先决条件

要求

思科建议您了解思科会议服务器(CMS)和API编程。

使用的组件

本文档中的信息基于CMS版本3.6及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

WebApp参与者现在可以模糊其在WebApp会议中的背景。当您模糊背景时，会使背景显得模糊并将详细信息隐藏在用户背后。用户只有在加入会议后，而不是在预览页面上才能模糊其背景。WebApp的摄像头设置中包含一个新选项Blur。

注：启用背景模糊时，建议禁用HD。如果在背景模糊的情况下启用了HD，则可能存在音频和视频同步问题。背景模糊最适合具有图形处理单元(GPU)的系统。

这是使用“背景模糊”功能所需的最低系统配置：

对于Windows系统：内存 — 16 GB，CPU - 1.60 GHz

对于Mac系统：内存 — 16 GB，CPU - 2.30 GHz

配置

API参数 backgroundBlurAllowed 引入以在呼叫级别启用或禁用背景模糊。它受以下方法支持：

测试场景：

1.指定callProfile，使其具有 backgroundBlurAllowed 已在测试空间上启用。

2.测试WebApp呼叫以测试空间。

步骤1:创建callProfile并启用参数 backgroundBlurAllowed 到 true 如图所示.

如图所示，将CallProfile分配到CoSpace。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

使用模糊背景或图像背景测试WebApp呼叫。

步骤1:从WebApp客户端向callProfile所在的空间进行测试呼叫 backgroundBlurAllowed 已启用。单击 gear 图标，如图所示。

第二步：您可以选择模糊背景，也可以从可用背景图像中进行选择，如图所示。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。