目录

简介

TANDBERG EX90是否支持60 fps?

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统EX90。

问：TANDBERG EX90是否支持60 fps?

答：是的，但建议这只适用于非常好的光照条件。

使用ssh登录EX90并执行以下API 命令来设置摄像头频率：

xConfiguration摄像头摄像头1帧率：<30Hz，60Hz>

注意：由于TANDBERG EX90是台式机系统，并且由于正常办公环境中的灯光条件通常不够好，因此默认设置为30 Hz。

另请注意，传输的帧速率受最佳定义设置的影响：

x配置视频输入源3最佳定义配置文件配置视频输入源3最佳定义阈值60fps

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems