目录

简介

如何将TANDBERG编解码器恢复为出厂默认设置？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统编解码器C90、思科网真系统编解码器C60、思科网真系统编解码器C40和思科网真系统EX90产品。

问：如何将TANDBERG编解码器恢复为出厂默认设置？

答：此答案对以下产品有效：

TANDBERG编解码器C20

TANDBERG编解码器C40

TANDBERG编解码器C60

TANDBERG Codec C90

TANDBERG EX90

可通过执行单个API命令执行出厂重置。

使用SSH(安全外壳)以管理员身份登录系统：

1. 执行API命令：xCommand systemunit FactoryReset确认：Yes

2. 系统现在将重新启动

该过程将重置或删除：

- 出厂默认的所有密码

- 出厂默认配置，包括SIP和H.323设置

- 本地电话簿

- 所有日志

- DHCP信息

该过程不会删除软件版本和选项密钥。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems