目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

单向传输与双向混合环境的示例

电缆调制解调器确定系统是单向传输还是双向返回路径的过程

在两个Telco-return调制解调器中自动交换模式

将双电缆调制解调器从单向传输手动切换到双向模式的方法

使用 DOCSIS 配置文件

使用 SNMP

重置为出厂默认设置

相关信息

简介

本文档说明如何执行从Telco-Return（单向）场景到双向射频(RF)返回路径的切换。在双向设备场景中，电缆调制解调器使用RF上游，而不是通过公共交换电话网(PSTN)的异步点对点协议(PPP)返回路径(请参见图1)。 这种切换过程通常在电缆设备将其单向放大器升级为双向之后完成，因此可以支持在前向和返回路径中的RF传输。多业务运营商(MSO)面临的挑战是，在实时混合光纤同轴(HFC)网络中，在对付费用户影响最小的情况下进行切换。

图1 - Telco-Return图

执行这种切换的能力在物理上看起来很复杂，而且可能会因中断互联网连接而中断服务的时间超过预期时间。但是，如果执行正确，则不应如此。这是因为思科uBR7246电缆调制解调器终端系统(CMTS)可支持两种模式：在同一头端和同一电缆线卡上同时使用Telco-Return和双向返回路径模式。

注意：在将所有调制解调器转换为双向之前，您应仔细选择上游频率(本例使用24000000 MHz)，这一点非常重要。 另外，使用频谱分析仪确保返回路径可用且干净。要了解如何测量上游，请参阅电缆常见问题。当执行从Telco-Return到双向的切换时，建议首先尝试在电缆设备前端内部使用几个电缆调制解调器，在现场使用一个小样本。这最初可以作为测试来完成，以检查是否存在任何返回路径问题，然后再执行切换。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档使用以下特定软件和硬件版本：

- uBR7223，带Cisco IOS®软件12.0(5)T

- 思科网络注册器(CNR)版本3.5.3

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

单向传输与双向混合环境的示例

CMTS配置的这一部分显示了与Telco-Return相关的必要命令。

interface Cable2/0

ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.10.168.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

cable helper-address 172.16.135.20

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

cable insertion-interval automatic 25 500

cable dhcp-giaddr policy

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 117000000

cable upstream 0 frequency 24000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 range-backoff 0 6

no cable upstream 0 shutdown

cable Telco-Return enable

cable Telco-Return spd 1 factory-default

cable Telco-Return spd 1 threshold 255

cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200

cable Telco-Return spd 1 manual-dial

cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate

cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20

cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap

cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888

cable Telco-Return spd 1 username test

cable Telco-Return spd 1 password test

!

有关Telco-Return的完整配置和上例中所用命令的说明，请参阅Cisco uBR7200系列通用宽带路由器的Telco-Return。

下一个示例是show cable qos profile和show cable modem输出与工作配置相关。输出显示了同一CMTS中混合Telco-Return和双向环境的示例。请注意，此处显示的所有电缆调制解调器都位于同一电缆接口(Cable2/0)中。

注：带有T的调制解调器用于Telco-Return，带U0的调制解调器用于使用上游端口0的双向调制解调器。两种模式都位于同一MC16C卡接口Cable2/0上。

ubr7223#show cable modem

Interface   Prim Online    Timing     Rec       QoS    CPE IP address      MAC address

Sid   State    Offset     Power

Cable2/0/T  94   online     0          0.00     3      2   10.10.169.151     0020.4066.b6b0

Cable2/0/T  95   online     0          0.00     3      1   10.10.168.18      0020.4061.db5e

Cable2/0/T  96   online     0          0.00     3      1   10.10.169.240     0020.4066.b644

Cable2/0/U0 97   online    307         0.25     4      1   10.10.168.108     0020.4002.fc7c

Cable2/0/T  98   online     0          0.00     3      1   10.10.169.245     0020.4003.65fe

Cable2/0/U0 99   online    332         0.25     4      0   10.10.168.110     0020.400b.9b40

Cable2/0/U0 100  online    277         0.25     4      1   10.10.169.114     0020.4002.ff42

Cable2/0/T  101  online     0          0.00     3      1   10.10.169.175     0020.4066.b6c8

Cable2/0/U0 102  online    272         0.25     4      1   10.10.168.115     0020.400b.9b84

Cable2/0/T  103  online     0          0.00     3      1   10.10.168.204     0020.4003.6788

Cable2/0/T  104  online     0          0.00     3      1   10.10.168.66      0020.400b.9af6

Cable2/0/T  105  online     0          0.00     3      1   10.10.169.107     0020.4065.d75e

Cable2/0/T  106  online     0          0.00     3      2   10.10.168.193     0020.4065.9148

Cable2/0/T  107  online     0          0.00     3      2   10.10.168.96      0020.4066.d2b0

Cable2/0/T  108  online     0          0.00     3      1   10.10.169.118     0020.4003.7110

Cable2/0/T  109  online     0          0.00     3      1   10.10.168.202     0020.4003.6b22

Cable2/0/U0 111  online    227         0.25     4      1   10.10.169.117     0020.4002.fd0e

Cable2/0/T  112  online     0          0.00     3      0   10.10.169.127     0020.4062.1ba0

Cable2/0/T  113  online     0          0.00     3      1   10.10.169.109     0020.400b.9a22

Cable2/0/T  114  online     0          0.00     3      1   10.10.168.229     0020.4061.65ee

Cable2/0/T  115  online     0          0.00     3      1   10.10.169.173     0020.4002.ffb4

Cable2/0/T  116  online     0          0.00     3      1   10.10.169.38      0020.407e.a54c

Cable2/0/T  117  online     0          0.00     3      1   10.10.168.77      0020.4084.1780

需要注意的一点是，两种模式（Telco-Return和双向）都使用不同的DOCSIS配置文件，如输出show cable qos profile与show cable modem命令相比所示。所有在线Telco-Return调制解调器都使#3QoS，双向使用QoS #4。

在本示例中，有两个DOCSIS配置文件。一个文件使用带QoS #3的Telco-Return，另一个文件使用带QoS的双向#4。

ubr7223#show cable qos profile

Service Prio   Max         Guarantee   Max         Max tx     TOS   TOS    Create     B

class          upstream    upstream    downstream  burst      mask  value  by         priv

bandwidth   bandwidth   bandwidth                                      enab

1       0      0           0           0           0           0x0  0x0    cmts(r)    no

2       0      64000       0           1000000     0           0x0  0x0    cmts(r)    no

3       1      128000      0           512000      0           0x0  0x0    cm         no

4       7      32000       0           265000      0           0x0  0x0    cm         no

电缆调制解调器确定系统是单向传输还是双向返回路径的过程

General Instruments(GI)SURFboard SB2100D和3100D调制解调器能够同时执行双向和Telco-Return。2100D和3100D中的D代表双功能。当双调制解调器出厂时并首次安装在系统中时，它将以未知状态初始化。在未知状态下，电缆调制解调器侦听下游的消息，以学习如何获取上游。如果电缆调制解调器听到上行信道描述符(UCD)，它会尝试在RF返回路径上建立连接。如果电缆调制解调器听到电话通道描述符(TCD)，则在未能获取上游RF返回路径后，它会尝试使用内部PPP调制解调器（GI调制解调器内部）通过PSTN建立上游连接。通常，双GI电缆调制解调器首先会寻找UCD。如果电缆调制解调器使用Telco-Return，则不会收到UCD消息。电缆调制解调器开始查找TCD。

在两个Telco-return调制解调器中自动交换模式

Telco-Return双D调制解调器无法在模式之间自动切换。一旦双电缆调制解调器成功获取上游，无论是什么模式，双调制解调器都将保持该模式，直到系统操作员修改。SB2100D和SB3100D不能在RF和Telco-Return模式之间自动切换。调制解调器在Telco-Return模式下注册后，将忽略UCD。

将双电缆调制解调器从单向传输手动切换到双向模式的方法

系统操作员可以使用三种不同的方式将双调制解调器更改为RF双向模式：

- 使用 DOCSIS 配置文件

- 使用 SNMP

- 重置为出厂默认设置

使用 DOCSIS 配置文件

可以修改DOCSIS配置文件。更改指示模式的上游信道ID的值：

- 0 =电信返回

- 1或更高= RF返回

图2 - Cisco DOCSIS CPE配置器V3.0a

这是Cisco DOCSIS配置器V3.0的屏幕截图，用于设置RF返回路径的上游信道ID。

要执行切换，可以创建一个或两个DOCSIS配置文件。这取决于您想以多快的速度执行过渡。如果您想在一步中将所有调制解调器从Telco-Return更改为双向，则只需在Upstream Channel ID字段中编辑当前Telco-Return DOCSIS配置文件(见图2)，从0更改为1或空。然后，对调制解调器重新通电，强制它们获取新参数。这将启用双向模式。如果要执行更渐进的切换，其中只有一部分Telco-Return调制解调器转换为双向，则需要两个DOCSIS配置文件，如图2所示。还需要在CNR上启用客户端类处理。为将风险降至最低，建议在生产环境中逐步执行切换。

使用 SNMP

第二种方法是使用3Com提供的公共管理信息库(MIB)通过简单网络管理协议(SNMP)切换模式：TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB。

使用docsTrCmMode MIB对象，可以调整上游选择，如MIB属性值表所示。此对象的OID为1.3.6.1.2.1.10.128.1.1.2，表示电缆调制解调器的工作模式。电缆调制解调器可能在这些模式下运行，MIB整数值如下表所示。

模式

MIB整数值

Other（其他）

1

电信返回

2

双向

3

使用DOCSIS配置器工具(请参阅图3)，可以通过将整数值设置为3，在切换期间将docsTrCmMode MIB对象从Telco-Return模式设置为双向模式。

图3 - Cisco DOCSIS CPE配置器V3.0a

这是用于设置docTrCmMode MIB的Cisco DOCSIS配置器V3.0的屏幕截图。

这是包含MIB对象docsTrCmMode的MIB定义的一部分：

Name: docsTrCmMIB

Type: MODULE-IDENTITY

OID: 1.3.6.1.2.1.10.128

Full path:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128)

Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB

Parent: transmission

First child: docsTrCmMIBObjects

Prev sibling: docsIfMib

Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z)

Organization: 3Com - Cable Access

Contact:   Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy  Adiraju

Postal: 3Com

3800 Golf Road

Rolling Meadows, IL 60008

Tel:    +1 847 2622201  +1 847 2622205

Fax:    +1 847 2620258

E-mail: Srinivyasa_Adiraju@3Com.com

Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

重置为出厂默认设置

此方法涉及您的电缆调制解调器和PC。

从Telco-Return切换到双向模式的第三种方法是让您重置为出厂默认设置。此方法通过使用HTML Configuration Manager用户界面网页来完成。使用此工具，您可以使调制解调器认为它处于未知状态，“开箱即用”。在此未知状态下，调制解调器在下次启动时扫描最佳返回路径。

当调制解调器重置为出厂默认设置时，它会侦听UCD并尝试在RF返回时建立连接。如果调制解调器找不到上游路径，它会侦听TCD。

要访问HTML Configuration Manager用户界面，请完成以下步骤：

1. 将直通以太网电缆从PC连接到双GI Telco-Return电缆调制解调器的RJ-45以太网端口。

2. 在浏览器中键入http://192.168.100.1/config.html。

3. 使用与192.168.100.0/24位于同一子网的IP地址配置TCP/IP属性。

例如，可以将IP地址192.168.100.2设置为掩码255.255.255.0，默认网关192.168.100.1。设置TCP/IP属性后，即可ping IP地址为192.168.100.1的PC，您应该能够使用浏览器启动诊断工具。系统将打开诊断HTML配置管理器页面，并允许您将调制解调器重置为出厂默认设置。图4显示如何通过单击“重置为默认值”按钮重置为出厂默认值。请注意，此图片仅显示网页的底部。

注：此方法最不理想，因为您必须让最终用户（用户）参与切换流程，否则可能会将现场工程师发送到您的位置以执行切换流程。

图4 — 将Surfboard SB3100D Telco-Return调制解调器重置为出厂屏幕

相关信息

- Telco-Return（思科uBR7200系列通用宽带路由器）

- Cisco uBR7200系列电缆路由器的电话返回

- 思科uBR7200系列有线路由器的增强频谱管理和电话返回

- 技术支持和文档 - Cisco Systems