目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

为什么需要转发 NIT PID

为什么需要把 CA SysID 设置为 47 49

如何配置 RateMux 以Passthru NIT PID

配置 RateMux，将 CA SysID 设置为 47 49

常见问题故障排除

相关信息

简介

在采用基于Motorola集成接收器转码器(IRT)设备和Motorola DigiCipher II的加密系统的MPEG II数字视频网络中，网络的所有相关组件必须能够访问系统时钟。对系统时钟的访问由网络信息表(NIT)分组ID(PID)传送。

此外，每个视频节目需要在其节目映射/管理表(PMT)中设置一个特殊参数。 此参数（称为CA SysID）需要设置为47 49（十六进制字母G和I的ASCII代码），以使Motorola IRT能够识别视频流应作为加密功能的一部分进行处理。

如果适当的设备不能正确访问由NIT PID传送的系统时钟，并且如果个别程序没有正确设置CA SysID，则程序加密或解密可能不正确发生，并且视频结果丢失。

默认情况下，Cisco RateMux 6920高级MPEG-2复用器不会将NIT PID从输入端口传递到输出端口。本文档说明如何配置RateMux 6920复用器以实现此目的。本文档还讨论可能导致RateMux复用器上的视频输出失败的一些最常见缺陷。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- 思科RateMux 6920高级MPEG-2复用器

- 思科RateMux软件版本255

注意：如果RateMux 6920复用器运行的软件版本早于255，则必须按照“如何升级RateMux C6920上的软件”文档中的说明或版本发行说明中的说明将其升级到255或更高版本。升级到的。本文档中的步骤在早于255的软件版本中不能正常工作。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

为什么需要转发 NIT PID

当在头端接收数字视频流时，该流通常以加密格式。在基于摩托罗拉的系统中，专有的DigiCipher II加密系统被用作加密数字视频的手段，以防止对每个频道中内容的未经授权的访问。

RateMux 6920复用器无法对加密视频流执行任何重复复用或压缩，因此从卫星源(如天空头端(HITS))传入的MPEG视频流在被馈送到RateMux 6920复用器之前必须解密。这可以通过连接到RateMux复用器输入的Motorola IRT设备完成。如果使用DigiCable头端扩展接口(DHEI)接口，则必须在Motorola IRT的输出和RateMux复用器的输入之间连接DHEI输出电缆。

在RateMux复用器对输入视频流执行重复复用或压缩后，必须重新加密产生的视频流，以便其能够安全地分发给客户。此重新加密通常由另一台Motorola IRT设备执行。如果在RateMux复用器的输出和Motorola IRT的输入之间使用DHEI接口，则应使用DHEI输入电缆。

为了正确执行重新加密，输出IRT需要能够访问正确的系统时钟信息。该信息通过NIT PID在卫星发送的MPEG流中传送。但是，默认情况下，RateMux 6920复用器不会将此NIT PID从输入端口传递到输出端口。这意味着输出IRT无法重新加密其在DHEI输入端口上接收的视频信道。

为什么需要把 CA SysID 设置为 47 49

PMT PID是传递关于哪些PID与程序相关联的信息的表。下图显示了第7号节目的部分PMT。

此程序有三个PID;一个用于视频，两个用于音频。除了PID和其他信息，PMT还包含一个称为条件访问系统ID(CA SysID)的参数。 为了使Motorola IRT设备能够加密MPEG程序，该程序的CA SysID需要设置为十六进制值47 49。这些值分别对应于ASCII字符G和I。

注意：47和49之间必须有空格。此外，请确保47 49是框中的唯一文本。如果有破折号(-)、额外空格或其他字符，设置将失败。

如何配置 RateMux 以Passthru NIT PID

以下步骤介绍如何配置RateMux复用器以通过NIT PID。

1. 打开Web浏览器，打开与要配置的RateMux复用器关联的IP地址，启动RateMux Manager应用。在以下示例中，RateMux复用器的IP地址为10.64.2.7。单击“关于”菜单可显示与下图中的页面类似的页面。需要验证的第一件事是RateMux复用器正在运行软件版本255或更高版本。

2. 除软件版本为255或更高版本外，RateMux 6900复用器中每个卡的软件版本应为2.4版或更高版本。您还必须确保所有RateMux卡的版本号相同。

在“关于”(About)页面上向下滚动可查看每张卡上的软件版本号，如下图所示。

3. 转至“计划选择”页。任务:

1. 单击Program Select（在网页顶部）。

2. 确保在Output（输出）下拉框中选择了正确的输出端口。

3. 单击“重建”按钮刷新配置页。

注意：在对RateMux复用器的配置进行任何更改之前，请务必单击“重建”；否则，输入的任何先前配置都将丢失。

4. 如果已配置RateMux复用器以重新映射某些程序，则显示内容与下图类似。如果尚未配置RateMux复用器以重新映射程序，请参阅RateMux软件版本说明，以获取有关软件运行版本的说明。

5. 单击“编辑”“传递”按钮，向下滚动到显示的网页的中间。您应看到类似下图的内容：

6. 在页面底部，RateMux复用器显示表，表示PID编号和NIT PID存在的输入端口。在这种情况下，输入端口Slot3、模块0和插槽6、模块0具有NIT PID。NIT PID的编号通常为4094。

7. 在此阶段，您必须确定要将NIT PID从哪个输入端口传递到所选输出端口。在下图所示的情况下，已决定通过插槽6模块0中的NIT PID，因为从此输入端口传入的流往往更可靠。输入PID和输出PID编号与NIT PID表中显示的相同。

8. 为PassThru选择NIT PID后，单击“应用”按钮，然后出现类似于以下内容的页面。现在，Passed Thru NIT PID显示在显示的网页顶部。

9. 此时，输出IRT应接收NIT PID。现在需要重新配置输出IRT以接受来自RateMux复用器的DHEI流，而不是接受来自卫星流的输入。这可以通过使用IRT上的DHEI Control菜单来完成。值“DHEI输入”字段应从“未选择”更改为“已选择”。这样，IRT可以接受来自DHEI输入端口的视频、音频、数据和NIT流，而不是默认的K频段卫星输入。有关详细信息，请参阅IRT文档。

配置 RateMux，将 CA SysID 设置为 47 49

以下步骤说明如何配置RateMux乘法器，以将CA SysID设置为47 49。

1. 打开Web浏览器并浏览到与要配置的RateMux复用器关联的IP地址，启动RateMux Manager应用。如上节所述，RateMux复用器需要运行软件版本255或更高版本，以便此程序正常工作，因此使用“关于”页确认RateMux复用器运行的软件版本正确。

2. 要设置CA SysID，请转至“程序选择”页，然后单击“重建”按钮。

注意：在对RateMux复用器的配置进行任何更改之前，请点击Rebuild（重建）非常重要，否则输入的任何先前配置都将丢失。

3. 在页面底部附近标有CA SysID(hex)的空白字段中，输入十六进制值47 49。您的RateMux Manager页面应类似于下图中的页面。

注意：在47和49之间必须有一个空格。

4. 在此阶段，单击Apply保存更改。RateMux管理器现在应在显示顶部显示CA SysID设置为47 49。

5. CA SysID现在由输出MPEG流上的RateMux复用器设置为47 49(GI)。如果没有视频输出，您可能还需要对输出（传输）IRT重新通电。

常见问题故障排除

我尝试通过NIT PID并将CA SysID设置为47 49;但是，我仍无法从此RateMux接收任何视频通道。我该怎么办？

- 确认您可以在RateMux Manager的Program Select（程序选择）页面中看到所需的视频频道。

- 确认您正在运行软件版本255或更高版本。

- 确认输出IRT已设置为接受来自输入DHEI端口的输入，而不是K频卫星输入。

- 确保使用DHEI输入电缆将RateMux复用器的输出连接到传输IRT的INPUT端口，使用DHEI输出电缆将RateMux复用器的输入连接到接收IRT的OUTPUT端口。

- 如果上述所有故障，您可能还需要对输出（传输）IRT重新通电。

注意：如果在重新通电后输出IRT仍然没有视频输出，请尝试重新拔插这些显卡。

注意：在拔出或插入任何卡之前，请确保关闭RateMux复用器电源，因为卡不可热插拔。

当我通过NIT PID或将CA SysID设置为47 49时，我的所有程序都从RateMux配置中消失。我该怎么办？

在更改配置之前，您可能忘记单击“重建”按钮。在此阶段，您必须手动重新输入程序和映射回RateMux复用器。

如果上述所有故障，您可能还需要对输出（传输）IRT重新通电。

在“编辑直通”(Edit Pass Thru)屏幕上，我看不到任何要通过的NIT PID。我该怎么办？

如果在“编辑直通”页上看不到任何NIT PID，请确认您正在运行软件版本255或更高版本，并且发送源的提供商正在通过视频源发送带系统时钟的NIT PID。

如果上述所有故障，您可能还需要对输出（传输）IRT重新通电。

哪个组件负责提供时钟？

传输流中有许多不同的通常异步时钟。它们是：

- 传输流时钟

- 对于DHEI输出，传输流时钟必须来自DHEI IO卡，才能获得256正交幅度调制(QAM)输出。

- 对于64 QAM的DHEI输出，传输流时钟可由DHEI输入传输流来源于RateMux复用器，或者如果由DHEI-I/O-C卡输出，则可由DHEI IO卡来源于传输流时钟。这可在GUI中选择。

- 对于ASI输出，传输流时钟由RateMux复用器产生。

- PCR时钟 - PCR时钟由RateMux复用器通过，通常由MPEG编码器发出。RateMux复用器在重新复用传输流的同时调整PCR时间戳。

注意：PCR用于将MPEG解码器的参考27MHz时钟锁定到MPEG编码器的27MHz时钟。

- 时间时钟 — 当RateMux复用器的输出连接到传输IRT时，必须将RateMux复用器配置为从其中一个输入位流（如本文所述）通过NIT PID。 此NIT PID包含IRT进行授权所需的时间信息。

- 270Mbps ASI时钟（ASI流） — 此时钟源于ASI I卡。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems