目录

简介

Cisco 电缆调制解调器中的默认桥接配置是什么样的？

如何配置 Cisco 电缆调制解调器进行路由？

如何将电缆调制解调器配置为路由器进行网络地址转换 (NAT)？

如何在没有网守的情况下配置电缆网关以实现静态 VoIP？

如何在电缆环境中配置 H.323 RAS VoIP？

如何在电缆调制解调器上配置 IPSec？

如何在电缆调制解调器上配置 GRE？

cable-modem boot admin 2和cable-modem boot oper 5命令(在某些电缆调制解调器的电缆接口下显示)的含义是什么？

哪些电缆调制解调器符合DOCSIS 1.1标准？

相关信息

简介

本文档介绍与思科电缆调制解调器配置相关的常见问题(FAQ)。

问：Cisco电缆调制解调器的默认桥接配置是什么样的？

答：当uBR9xx从盒子中拉出并通电时，它将充当网桥。请记住，网桥后主机的默认网关必须是电缆调制解调器终端系统(CMTS)的电缆辅助IP地址。 在本示例中，使用运行Cisco IOS®软件版本12.1(1)T的uBR924。

当uBR924联机后，默认配置显示为网桥：

Router#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

clock timezone - -8

ip subnet-zero

no ip routing

!

!

voice-port 0

input gain -2

!

voice-port 1

input gain -2

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.3.6 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 525000000 7 1

cable-modem Mac-timer t2 40000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.2.3.1

ip classless

no ip http server

!

snmp-server engineID local 00000009020000021685B644

snmp-server packetsize 2048

snmp-server manager

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

有关路由和桥接配置的详细信息，请参阅桥接电缆调制解调器示例配置和验证。

问：如何配置思科电缆调制解调器进行路由？

答： uBR9xx在设备背面（uBR904中为4）有一个四端口以太网集线器。 电缆调制解调器是开箱即用的网桥设备。完成以下步骤，将uBR9xx配置为路由器：

1. 从电缆调制解调器的Ethernet 0(e0)和Cable-modem 0接口上删除bridge-group 59和bridge-group 59 spanning-disabled默认命令。

2. 在uBR9xx的cable 0接口下发出命令no cable-modem compliant-bridge。

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface e0

Router(config-if)#no bridge-group 59

Router(config-if)#no bridge-group 59 spanning-disabled

Router(config-if)#interface cable 0

Router(config-if)#no bridge-group 59 spanning-disabled

Router(config-if)#no bridge-group 59

Router(config-if)#no cable-modem compliant bridge

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip routing

Router(config)#^Z

Router#

注意：必须将uBR9xx或电缆语音适配器120(CVA120)网桥后PC的默认网关设置为CMTS上的电缆辅助IP地址。当电缆调制解调器配置为路由器时，主机的默认网关与电缆调制解调器的e0接口对应。uBR904的路由器配置如下所示：

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip rip send version 2

ip rip receive version 2

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

ip rip send version 2

ip rip receive version 2

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem Mac-timer t2 40000

no cable-modem compliant bridge

!

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 100.0.0.0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.10

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

您还需要了解uBR9xx在桥接模式下的限制。有关路由和桥接配置的更多详细信息，请参阅桥接电缆调制解调器示例配置和验证以及路由模式下电缆的示例配置和验证。

问：如何将电缆调制解调器配置为执行网络地址转换(NAT)的路由器？

A.请参阅在Cisco电缆调制解调器上使用cable-modem dhcp-proxy命令。

问：如何配置电缆网关以在没有网守的情况下静态执行VoIP?

A.请参阅使用H323v2静态映射的电缆调制解调器语音配置。

问：如何在电缆环境中配置H.323 RAS VoIP?

A.请参阅使用H323v2与网守的动态映射的电缆调制解调器语音配置。

问：如何在电缆调制解调器上配置IPSec?

A.请参阅IPSec电缆配置和调试示例。

问：如何在电缆调制解调器上配置GRE?

A.请参阅GRE电缆隧道配置和验证示例。

问：cable-modem boot admin 2和cable-modem boot oper 5命令在某些电缆调制解调器的电缆接口下显示有什么含义？

答：在电缆接口下添加了Cisco IOS命令cable-modem boot admin 2和cable-modem boot oper 5，以支持有关从失败的软件升级中恢复的DOCSIS工程更改通知。在任何情况下，都不应更改或删除这些命令。自Cisco IOS软件版本12.1(3)T起，这些命令在配置中已隐藏，这解释了为什么某些电缆调制解调器显示这些命令，而有些则不显示。

问：哪些电缆调制解调器符合DOCSIS 1.1标准？

答：请参阅CableHome™ - DOCSIS® -Packet Cable®认证产品 。

相关信息

- 宽带电缆产品支持

- 技术支持 - Cisco Systems