目录

Cisco uBR7200 系列电缆接口的基本配置示例是什么样的？

Cisco uBR7100 系列电缆接口的基本配置示例是什么样的？

如何对电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 进行一体化配置，运行日时间 (ToD)、简单文件传输协议 (TFTP) 和动态主机配置协议 (DHCP)？

Cisco 电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 能否配置为网桥？

Cisco CMTS 是否支持 PPPoE？

如何配置 DOCSIS1.0 基本保密性？

如何在 Cisco CMTS 上配置捆绑？

Cisco 电缆调制解调器中的默认桥接配置是什么样的？

如何配置 Cisco 电缆调制解调器进行路由？

如何将电缆调制解调器配置为路由器进行网络地址转换 (NAT)？

如何在没有网守的情况下配置电缆网关以实现静态 VoIP？

如何在电缆环境中配置 H.323 RAS VoIP？

如何在电缆调制解调器上配置 IPSec？

如何在电缆调制解调器上配置 GRE？

DOCSIS 规范是哪个组织负责的？在哪里能够找到？

DOCSIS 配置文件和 IOS 配置文件有何区别？

电缆调制解调器联机至少需要什么 DOCSIS 协议？

在哪里能找到 Cisco DOCSIS 配置文件模板 bronze.cm、silver.cm、gold.cm 和 platinum.cm？

什么是 DOCSIS 1.0+？

DOCSIS 1.0 电缆调制解调器与 DOCSIS 1.0+ CMTS 是否兼容？

什么是专用 QoS 扩展？

DOCSIS 1.0+ 结构如何工作？

如何保证拥有两条虚拟电话线路的 ITCM 用户在运行时最多只得到两个高质量动态 CBR QoS SID？

语音和传真线路是否需要各自实现？

DOCSIS 1.0+ 中有没有分段？

如何在 DOCSIS 1.0+ 系统上实现 QoS？

实现 DOCSIS 1.0+ 扩展是否需要使用特殊的配置文件编辑器？

在 DOCSIS 1.0+ 环境中是否需要考虑其它全网配置问题？

uBR7200 有没有一种最佳配置使每个上行端口的 VoIP 呼叫数达到最大？

哪个 Cisco IOS 软件版本支持 DOCSIS 1.0+？

什么是 DOCSIS 1.0+ 和 DOCSIS 1.1 的迁移计划？

哪个版本的 IOS 支持 Cisco CMTS 上的 DOCSIS 1.1？

哪些 Cisco 硬件平台支持 DOCSIS1.1？

DOCSIS 1.0 和 DOCSIS 1.1 有什么主要区别？

DOCSIS 1.1 有哪些新的软件功能？

DOCSIS1.1 是否支持新的 MIB？

哪个 Cisco IOS 版本支持单向传输？

能否使用标准的 DOCSIS CPE Configurator 工具创建并维护支持 DOCSIS 1.1 特性的 DOCSIS 配置文件？

兼容 DOCSIS 1.0 的电缆调制解调器能否在 DOCSIS 1.1 环境中工作？

如何远程访问 CNR？

如果 CNR 服务器位于防火墙之后，如何远程访问 CNR？

什么是 CNR 策略？如何配置？

什么是 CNR 范围？如何配置？

如何通过 CNR 的 GUI 配置客户端分类处理？

如何计算 DHCP 选项 2（时间偏移）的十六进制值？

CMTS 如何区别 PC 和调制解调器？

在 12.0 代码中电缆的中继代理选项为什么不起作用？

如何测量上行 RF 信号？

如何测量来自 MC-xx 卡的下行功率信号？

如何测量升频器输出的下行功率信号？

为什么 GI 升频器上设置的频率必须比特定 NTSC 信道的中心频率低 1.75 MHz？

“一致增益”是什么意思？

时间微槽大小和信道宽度有何关系？

“Show Cable Modem”状态是什么意思？

“*”和“!” 对于“show cable modem”命令上的功率水平读数意味着什么？

如何理解电缆摇摆列表？

桥接模式下一台 Cisco 电缆调制解调器之后可以连接多少台用户端设备 (CPE)？

路由模式下一台 Cisco 电缆调制解调器之后可以连接多少台 CPE 设备？

交织深度值如何影响性能？

每个 CMTS 的最大用户数是多少？

什么是速率限制令牌桶？

Cisco uBR7200 系列支持的几种 MC 卡有何区别？

什么是 Cisco uBR905 电缆接入路由器？

Cisco uBR905 电缆接入路由器的典型应用是怎样的？

为什么 Cisco uBR905 电缆接入路由器是一台“电缆接入路由器”而不是“电缆调制解调器”？

Cisco uBR924 电缆接入路由器和 Cisco uBR905 电缆接入路由器有何区别？

Cisco CVA120 系列和 Cisco uBR900 系列有哪些主要区别？

首次商业供货 (FCS) 时有哪些软件特性集可用于 Cisco uBR905 电缆接入路由器？

Cisco uBR905 电缆接入路由器前端的 DS、US 和 DSNR LED 起什么作用？它们提供什么信息？

Cisco uBR905 电缆接入路由器是否已通过 CableLabs 验证？

Cisco uBR905 电缆接入路由器是否有 EuroDOCSIS 版本？

在哪里能找到 uBR905 的更详细的 FAQ？

CCO 上有哪些帮助了解 SNMP 的文档？

在 CCO 上从哪里能找到 SNMP 的一般故障排除和配置信息？

什么是 SNMP 陷阱？

如何设置 Cisco CMTS（uBR7200、uBR7100 和 uBR10000），向网络管理系统发送陷阱？

Cisco uBR7200 系列路由器支持哪些 MIB？

有哪些特定电缆 MIB（包括 DOCSIS）？

"为了对有线网络及其装载顺序进行基本管理，由DOCSIS 1.0,DOCSIS 1.0+和DOCSIS 1.1支持的Cable/DOCSIS特定MIB的要求是什么？"

如何设置 SNMP 社区字符串来管理电缆调制解调器？

什么是 SNMP 远程查询？Cisco CMTS 需要哪个 Cisco IOS 软件版本？

如何在 Cisco CMTS 上配置 SNMP 远程查询？

如何显示 CMTS 的远程查询信息？

当我检索信息时，远程查询信息为什么显示值为0.0？

能否从 UNIX 工作站轮询 SNMP 查询？

如何在电缆调制解调器中设置过滤？

有线环境中最常见的 MIB 对象/OID 有哪些？在哪个 MIB 中可以找到它们？

在哪里能找到一种联机工具，进行陷阱和 Cisco MIB 对象 ID 与对象名之间的相互转换？

相关信息

问：Cisco uBR7200系列电缆接口的基本配置示例是什么？

请单击此处。

问：Cisco uBR7100系列电缆接口的基本配置示例是什么？

请单击此处。

问：如何将电缆调制解调器终端系统(CMTS)配置为一体运行时间(ToD)、简单文件传输协议(TFTP)和动态主机配置协议(DHCP)?

答：有关此配置的概述，请单击此处。

有关此配置的完整讨论，请参阅在思科 CMTS 上配置 DHCP、ToD 和 TFTP 服务：一体化配置。

问：思科电缆调制解调器端接系统(CMTS)能否配置为网桥？

请单击此处。

问：Cisco CMTS是否支持PPPoE?

请单击此处。

问：如何在DOCSIS1.0中配置基线隐私？

请单击此处。

问：如何在Cisco CMTS上配置捆绑？

请单击此处。

问：默认桥接配置在思科电缆调制解调器中是怎样的？

答：有关此配置的概述，请单击此处。

有关此配置的完整讨论，请参阅配置电缆调制解调器桥接。

问：如何配置思科电缆调制解调器进行路由？

答：有关此配置的概述，请单击此处。

有关此配置的完整讨论，请参阅：

- 配置电缆调制解调器桥接和

- 路由模式下的电缆示例配置和验证

问：如何将电缆调制解调器配置为执行网络地址转换(NAT)的路由器？

答：有关此配置的概述，请单击此处。

有关此配置的完整讨论，请参阅在电缆调制解调器上配置 NAT。

问：如何配置电缆网关以在没有网守的情况下静态执行VoIP?

答：请参阅使用H323v2静态映射配置电缆调制解调器语音。

问：如何在电缆环境中配置H.323 RAS VoIP?

答：请参阅使用带网守的H323v2动态映射的电缆调制解调器语音配置。

问：如何在电缆调制解调器上配置IPSec?

答：请参阅IPSec电缆示例配置和调试。

问：如何在电缆调制解调器上配置GRE?

答：请参阅在电缆上配置GRE隧道。

问：谁负责DOCSIS规范，在哪里可以找到规范？

答：请参阅CableLabs电缆调制解调器DOCSIS规格 。

问：DOCSIS配置文件与IOS配置文件有何区别？

请单击此处。

问：电缆调制解调器上线的最低DOCSIS协议要求是什么？

请单击此处。

问：在哪里可以获得思科模板DOCSIS配置文件bronze.cm、silver.cm、gold.cm和platinum.cm?

请单击此处。

问：什么是DOCSIS 1.0+?

答：请单击。

问：DOCSIS 1.0电缆调制解调器是否与DOCSIS 1.0+ CMTS兼容？

请单击此处。

问：私有QoS扩展是什么？

请单击此处。

问：DOCSIS 1.0+架构如何工作？

请单击此处。

问：我们如何确保为两条虚拟电话线路调配的ITCM用户在运行时最多只能获得两个高质量动态CBR QoS SID?

请单击此处。

问：我是否需要单独调配语音和传真线路？

请单击此处。

问：DOCSIS 1.0+中是否存在分段？

请单击此处。

问：如何在DOCSIS 1.0+系统上调配QoS?

请单击此处。

问：是否需要特殊的配置文件编辑器来调配DOCSIS 1.0+扩展？

请单击此处。

问：在DOCSIS 1.0+环境中，是否需要考虑任何其他网络范围的配置问题？

请单击此处。

问：uBR7200上是否有最佳配置，以最大限度地增加每个上游端口的VoIP呼叫数？

请单击此处。

问：哪个Cisco IOS软件版本支持DOCSIS 1.0+?

答：请单击此处，以获得简要答案。

有关此问题的完整讨论，请参阅 DOCSIS 1.0+ 服务质量改进

问：DOCSIS 1.0+和DOCSIS 1.1的迁移计划是什么？

请单击此处。

问：在思科的CMTS上，哪个版本的IOS支持DOCSIS 1.1?

请单击此处。

问：哪些思科硬件平台支持DOCSIS 1.1?

请单击此处。

问：DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1之间的主要区别是什么？

请单击此处。

问：DOCSIS 1.1中有哪些新软件功能？

答：有关此问题的概述，请单击此处。

有关此配置的完整讨论，请参阅 Cisco uBR7200 系列通用宽带路由器用 DOCSIS 1.1。

问：DOCSIS 1.1上是否支持任何新MIB?

请单击此处。

问：哪个Cisco IOS版本支持Telco-Return?

答：支持Telco-return的Cisco IOS版本是EC、XR和T版本，包括Telco-Return功能集(t)。

问：我能否使用标准DOCSIS CPE配置器工具创建和维护支持DOCSIS 1.1功能的DOCSIS配置文件？

请单击此处。

问：DOCSIS 1.0兼容的电缆调制解调器在DOCSIS 1.1环境中是否工作？

请单击此处。

问：如何远程访问CNR?

请单击此处。

问：如果CNR服务器位于防火墙后，如何远程访问CNR?

请单击此处。

问：CNR中有什么策略？如何配置？

请单击此处。

问：CNR中的范围是什么？如何配置？

请单击此处。

问：如何通过CNR的GUI配置客户端类处理？

请单击此处。

问：如何计算DHCP选项2的十六进制值（时间偏移）

答：有关此问题的概述，请单击此处。

有关此问题的完整讨论，请参阅如何计算 DHCP 选项 2（时间偏移）的十六进制值。

问：CMTS如何了解PC和调制解调器之间的区别？

请单击此处。

问：为什么cable relay-agent-option在12.0代码中不起作用？

请单击此处。

问：如何测量上游RF信号？

答：有关此问题的概述，请单击此处。

有关此问题的完整讨论，请参阅将 Cisco ubr7200 系列路由器连接至电缆头端。

问：如何测量MC-xx卡的下行功率信号？

请单击此处。

问：如何测量上变频器输出的下行功率信号？

请单击此处。

问：为什么在GI上变频器上，频率必须设置为比特定NTSC信道的中心频率小1.75 MHz?

请单击此处。

“团结获益”是什么意思？

请单击此处。

问：微小尺寸与信道宽度之间的关联是什么？

请单击此处。

问：“显示电缆调制解调器”状态是什么意思？

请单击此处。

“*”和“！” 对于“show cable modem”命令上的功率水平读数意味着什么？

请单击此处。

问：如何解码电缆抖动列表？

请单击此处。

问：在桥接模式下，在思科电缆调制解调器后面可以连接多少台客户端设备(CPE)设备？

请单击此处。

问：在路由模式下，Cisco电缆调制解调器后面可以连接多少台CPE设备？

请单击此处。

问：交织深度值如何影响性能？

请单击此处。

问：每个CMTS的最大用户数是多少？

答：请参阅“每个CMTS的最大用户数是多少？”

问：什么是速率限制令牌桶？

请单击此处。

问：Cisco uBR7200系列支持的几个MC卡有何区别？

请单击此处。

问：什么是Cisco uBR905有线接入路由器？

请单击此处。

问：Cisco uBR905有线接入路由器的典型应用是什么？

请单击此处。

问：为什么Cisco uBR905有线接入路由器是“有线接入路由器”，而不是“电缆调制解调器”？

请单击此处。

问：Cisco uBR924有线接入路由器与Cisco uBR905有线接入路由器有何区别？

请单击此处。

问：Cisco CVA120系列和Cisco uBR900系列的主要区别是什么？

请单击此处。

问：Cisco uBR905有线接入路由器首次发货(FCS)时提供哪些软件功能集？

请单击此处。

问：Cisco uBR905有线接入路由器前面有哪些DS、US和DSNR LED？它们提供了哪些信息？

请单击此处。

问：思科uBR905有线接入路由器CableLabs是否已通过认证？

请单击此处。

问：Cisco uBR905有线接入路由器是否有EuroDOCSIS版本？

请单击此处。

问：在哪里可以找到更详细的uBR905常见问题？

答：请阅读Q & A Cisco uBR905有线接入路由器，了解有关uBR905的更详细的常见问题。

问：CCO上有哪些文档可帮助我了解SNMP?

答：请参阅网际网络技术概述 — 简单网络管理协议(SNMP)。

问：在哪里可以找到有关CCO的常规故障排除和配置SNMP信息？

答：请参阅有线网络的SNMP常见问题。

问：什么是SNMP陷阱？

答：有关此问题的概述，请单击此处。

有关此问题的完整讨论，请参阅了解简单网络管理协议 (SNMP) 陷阱。

问：如何设置Cisco CMTS(uBR7200、uBR7100和/或uBR10000)以向网络管理系统发送陷阱？

请单击此处。

问：Cisco uBR7200系列路由器支持哪些MIB?

答：请参阅UBR7200系列MIB支持列表。

有关所有思科产品的 MIB 完整列表，请转到思科 MIB。

问：包括DOCSIS在内的具体电缆MIB是什么？

请单击此处。

问：要对有线网络及其加载顺序执行基本管理，需要哪些Cable/DOCSIS特定MIB支持DOCSIS 1.0、DOCSIS 1.0+和DOCSIS 1.1?

请单击此处。

问：如何设置SNMP社区字符串以管理电缆调制解调器？

请单击此处。

问：SNMP远程查询是什么？在Cisco CMTS上需要哪个Cisco IOS软件版本？

请单击此处。

问：如何在Cisco CMTS上配置SNMP远程查询？

答：有关此问题的概述，请单击此处。

有关 remote-query 命令的详细信息，请参阅配置 cable modem remote-query 命令。

问：如何显示来自CMTS的远程查询信息？

请单击此处。

问：在检索信息时，远程查询信息为什么显示值为0.0?

请单击此处。

问：我是否可以从UNIX工作站轮询SNMP查询？

请单击此处。

问：如何在电缆调制解调器中设置过滤？

请单击此处。

问：电缆环境中最常用的MIB对象/OID是什么？我可以在哪个MIB中找到它们？

请单击此处。

问：在哪里可以找到将陷阱和思科MIB对象ID转换为对象名称的在线工具，反之亦然？

答：您可以在Cisco IOS MIB工具页面上找到SNMP对象导航器。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems