Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshooting

Referências

Introdução

Este documento descreve como configurar o licenciamento Offline (Air Gapped) no Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC).

Pré-requisitos

Requisitos

Conhecimento recomendado da operação básica do portal 9800 WLC e CSSM (Cisco Smart Software Manager).

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware, mas se aplicam a todas as versões posteriores à 17.3:

- Virtual 9800-CL WLC versão 17.9.5

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Na WLC:

Etapa 1. Defina o modo de conexão de licenciamento como "Air Gap" e o recurso AirGap como "Enabled":

The CLI equivalent is :

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

Etapa 2. Exporte o relatório RUM do WLC. Isso salva o consumo de licença atual em um arquivo:

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

No CSSM:

Etapa 1. Faça login na sua conta CSSM.

Etapa 2. Navegue até a guia "Relatórios" >> "Arquivos de dados de uso". Clique em "Usage Data Files" (Arquivos de dados de uso):

Etapa 3. Clique em "Browse" >> selecione o relatório RUM que foi obtido da WLC >> clique em "Upload Data":

Etapa 4. Quando o relatório RUM for carregado no CSSM, o botão "Download" será exibido na coluna "Acknowledgement" (Confirmação). Clique em "Download":

Na WLC:

Etapa 4. Importe o ACK no WLC:

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

Verificar

Após aplicar as etapas de configuração acima, a WLC aparece no CSSM em Inventory >> Product Instances (Inventário > Instâncias de Produto).

Se uma WLC ativa do par HA tiver sido registrada, as WLCs ativa e em standby serão mostradas como visto na guia Product Instances (Instâncias de Produto) do CSSM.

Exemplo de uma saída de uma WLC configurada com êxito:

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED Transport: Type: Transport Off Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Reporting ACK required: yes (CISCO default) Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id:

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC Reporting push interval: 30 days Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last report file write:

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Troubleshooting

Se o carregamento de RUM para o portal CSSM falhar, pode ser porque sua WLC já está registrada através da conexão direta no portal. Exclua o dispositivo do inventário CSSM e você poderá carregar o relatório RUM.

Referências

Configurar o licenciamento com SLUP