Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Sintomas

Resolução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas do nó StarOs com relação à perda de estatísticas de bulkstats no Network Management System (NMS).

Contribuído por Tariq Habibullah, Arquiteto de Soluções da Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- software StarOs

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

As plataformas Cisco StarOS foram projetadas para transferir somente a quantidade configurada de dados de Estatísticas em Massa (bulkstats) para repositórios como o servidor Cisco PRIME, o servidor Cisco Web Element Manager (WEM) e o servidor Cisco Mobility Unified Reporting and Analytics (MURAL). Se o limite de tamanho de arquivo de bulkstats configurado for menor do que o arquivo de bulkstats real, o StarOS pula parte do esquema enviado ao servidor de repositório ascendente. Isso causa perda de armazenamento de dados de estado do bulkstat e impede que os servidores do repositório exibam todo o KPI (Key Performance Indicator) para o Nó do StarOS.

Sintomas

Os servidores de gerenciamento da Cisco talvez não consigam exibir todos os dados de KPI de estatísticas de bulkstats dos nós do StarOS. Nesse caso, a armadilha do Simple Network Management Protocol (SNMP) é exibida.

Interceptação SNMP:

Fri Mar 04 22:15:01 2016 Internal trap notification 1312 (StatFilesizeExceeded) Bulkstat filesize threshold limit 4915200  measured value 6142481

Esse problema decorre de uma configuração de limite de tamanho de arquivo de bulkstats pequena, como mostrado neste exemplo:

******** show bulkstats *******

Friday March 04 22:45:24 UTC 2016

Bulk Statistics Server Configuration:

Server State:                  Enabled

File Limit:                    4800 KB

Sample Interval:               15 minutes (0D 0H 15M)

Transfer Interval:             15 minutes (0D 0H 15M)

Receiver Mode:                 Secondary-on-failure

Historical Data Collection:    Disabled

Resolução

Para resolver esse problema, configure o limite de tamanho do arquivo de acordo com o número de esquemas configurados na plataforma StarOS. Monitore a interceptação SNMP e certifique-se de que o limite de tamanho de arquivo de bulkstats não seja excedido.

Observe que a armadilha SNMP imprime o valor Bytes. No entanto, a configuração usa valores em KB (Kilo Bytes).

No exemplo, a configuração mostra o limite de tamanho do arquivo de 6000.

config

bulkstats collection

no bulkstats historical collection

bulkstats mode

limit 6000

sample-interval 15

transfer-interval 15

gather-on-standby

Informações Relacionadas

- Guia de administração do sistema ASR 5500

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

- Referência de estatísticas e contadores - Descrições de estatísticas em massa, versão StarOS