Contents

Introduction

Requirements

Prerequisites

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Procedimento de restauração

Informações Relacionadas

Introduction

É mais fácil configurar os produtos Cisco Aironet que executam o sistema operacional Cisco IOS através do uso da GUI do IOS (interface gráfica do usuário). O gerenciamento baseado na Web por meio da interface HTTP (a GUI do IOS) pode às vezes ficar indisponível devido à corrupção do software ou a um processo de atualização com falha. Este documento explica como restaurar a GUI do IOS sem perder as configurações existentes.

Observação: você pode restaurar a GUI do IOS seguindo o procedimento Recarregando a imagem do ponto de acesso usando o botão MODE listado no Guia de configuração; no entanto, qualquer configuração existente no dispositivo é perdida.

Requirements

Prerequisites

Além do hardware e software listados em Componentes usados, certifique-se de ter o seguinte:

- Conectividade Ethernet com o dispositivo afetado

- Um aplicativo de servidor TFTP em execução no computador que tem conectividade Ethernet com o dispositivo afetado. A imagem do IOS deve estar no diretório raiz/selecionada dos servidores TFTP . O software do servidor TFTP está disponível em vários sites na Internet. A Cisco recomenda o utilitário TFTP shareware disponível em Tftpd64 .

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Dispositivos Cisco Aironet executando o Cisco IOS

- Software Cisco IOS versões 12.2(4)JA e posteriores.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Problema

Quando a GUI do IOS não está disponível, uma página do Web Console pode ser exibida, em vez da GUI do IOS comum. A seguir, um exemplo da página do Web Console:

Solução

Procedimento de restauração

Este procedimento explica como restaurar a GUI do IOS sem afetar a configuração do dispositivo existente.

1. Faça Telnet no dispositivo afetado. Se nenhum nome de usuário e senha forem definidos, o nome de usuário e a senha padrão serão ambos Cisco (diferencia maiúsculas de minúsculas).

2. Entre no modo de comando privilegiado inserindo o comando enable.

ap> enable

Password:

ap#

3. Use o comando archive download no seguinte formato para copiar uma nova imagem do arquivo .tar do IOS para o dispositivo afetado:

archive download /overwrite /force-reload tftp://<endereço ip do servidor tftp>/<filename>

ap# archive download /overwrite /force-reload tftp://10.0.0.2/c1200-k9w7-tar.122-13.JA1.tar

4. Quando o processo é concluído, a GUI do IOS está disponível.

Informações Relacionadas

- Capítulo de solução de problemas do Guia de configuração do ponto de acesso

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems