Contents

Introduction

Informações de Apoio

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Configurações

Introduction

Este documento descreve as etapas de configuração para acesso ao console via Cisco Integrated Management Controller (CIMC).

Informações de Apoio

Os modelos AIR-CT5520-K9 e AIR-CT8540-K9 do controlador de LAN sem fio são baseados no servidor Cisco UCS C Series, C220 e C240, respectivamente. Assim, ele tem o utilitário CIMC para editar/monitorar partes físicas de baixo nível, como alimentação, memória, discos, ventilador, temperatura e até mesmo acesso de console aos Controladores Wireless LAN (WLCs) para que eles sejam acessados remotamente.

A partir de agora, para acesso ao console, as opções que temos são vKVM, conectando periféricos como teclado e monitor à porta VGA e o uso da porta RJ45 para usar diretamente ou através do servidor de console.

- O console vKVM e o monitor externo conectado ao VGA mostram "Estágio de carregamento do Cisco Bootloader2..."

Isso é esperado porque a WLC não oferece suporte a isso. Consulte o Guia de Troubleshooting do Cisco 5520 e 8540 Wireless Controller

- A porta RJ45 nem sempre é uma solução viável, se você não tiver acesso físico à WLC.

- O servidor de console também pode ser uma opção para acesso fora de banda remoto.

Se você não tiver acesso à porta de console RJ45 ou não tiver um servidor de console, isso é para você.

Prerequisites

Componentes Utilizados

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

- AIR-CT5520-K9, mas o AIR-CT8540-K9 também é compatível com qualquer outro dispositivo UCS-C, como MSE, CMX

- Qualquer cliente SSH, como PuTTY

Aplicativos

- Recuperação de senha (use o comando "restart" para recarregamento suave em vez de "reset system")

- Uso de comandos que só aceitam via console.

Observação: restrições para Serial Over LAN. Para usar a SoL, o console do servidor deve ter a seguinte configuração:

-nenhum controle de fluxo

- Taxa de transmissão igual à configurada para Sol (9600 bps)

- Tipo de terminal VT-199

Configurar

Configurações

1. Configurar o CIMC na WLC via CLI

(Cisco Controller) >imm address 10.0.0.10 255.255.255.0 10.0.0.1

(Cisco Controller) >imm username admin password Cisco123 Cisco123

(Cisco Controller) >imm summary

This will take some time...

User ID.......................................... admin

DHCP............................................. Disabled

IP Address....................................... 10.0.0.10

Subnet Mask...................................... 255.255.255.0

Gateway.......................................... 10.0.0.1

Verifique este artigo para configurar o CIMC para o servidor UCS C-Series e para configurar/exibir o IP do CIMC do console durante a inicialização

2. Verificar se a WLC está habilitada para "Serial Over LAN"

- Faça login no CIMC via GUI, em Servidor > Presença remota > Serial Over LAN

- Essa verificação também pode ser feita na CLI da WLC

>show imm chassis sol-info

Set in progress : set-complete

Enabled : false                   !!!! DISABLED

Force Encryption : false

Force Authentication : false

Privilege Level : USER

Character Accumulate Level (ms) : 50

Character Send Threshold : 201

Retry Count : 7

Retry Interval (ms) : 500

Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Non-Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Payload Channel : 14 (0x0e)

Payload Port : 623

3. Ative Serial Over LAN.

Observação: quando Serial-Over-LAN estiver habilitado, todos os consoles externos serão desabilitados. Em outras palavras, a interface física do console é mapeada para COM0 e, como a SoL usa COM0 como a conexão serial por padrão, quando ativada, ela desativa a porta física do console. Se desejar liberar a conexão COM0, você pode usar SoL com COM1 ou desabilitar o recurso Serial Over LAN do CIMC.

Via GUI

- Faça login no CIMC, em Server > Remote Presence > Serial Over LAN

Habilitar Caixa de Seleção, salvar alterações.

- Via CLI

Abra uma sessão SSH para o endereço IP do CIMC e faça login com as credenciais configuradas anteriormente

# scope sol

/sol # set enabled yes

/sol *# set baud-rate 9600

/sol *# commit

/sol # exit

# show sol

Enabled Baud Rate(bps)  Com       Port SOL SSH Port

------- --------------- --------  --------------

yes     9600            com0      2400

Você pode alterar a porta SOL SSH para estabelecer a conexão remotamente com essa porta e Certifique-se de que COM0 seja exibido como a Conexão de Console selecionada. Caso contrário, altere-o com o comando

/sol *# set comport com0

4. Acesso ao console da WLC via CIMC

# connect host

CISCO Serial Over LAN:

Press Ctrl+x to Exit the session

User:admin

Password:********

(Cisco Controller) >

O console também pode ser acessado diretamente usando o endereço IP configurado pelo CIMC e a porta SSH SOL

- No PuTTY

- Nos roteadores

#ssh -p 2400 -l admin 10.0.0.10

- No Linux/Unix

#ssh -p 2400 admin@10.0.0.10