Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento apresenta um exemplo de configuração na qual um host remoto se conecta a uma rede X.25 através de uma rede TCP (Transmission Control Protocol) em uma linha dial-up de PSTN (Public Switched Telephone Network). O host não envia nem recebe nenhum pacote X.25. No entanto, o roteador remoto ao qual ele se conecta atua como um montador/desmontador de pacotes X.25 (PAD) e encapsula e desencapsula pacotes X.25 para o host.

Observação: isso é conhecido como "back pad", pois a chamada X25 só pode ser estabelecida do dispositivo X25 (servidor) para o host assíncrono, não vice-versa. O teclado de encaminhamento requer uma configuração diferente.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As melhorias na funcionalidade relacionada ao PAD que podemos usar em serviços de tradução de protocolo foram introduzidas no Cisco IOS® Software Release 11.2.

As plataformas a seguir suportam os aprimoramentos de PAD:

- Cisco 2500 Series Routers

- Roteadores Cisco série 26xx

- Roteadores Cisco série 36xx

- Roteadores Cisco 4000

- Roteadores Cisco 4500

- Roteadores Cisco 4700

- Roteadores Cisco AS5200 Series

- Cisco 7000 Series Routers

- Cisco 7200 Series Routers

- Cisco 7500 Series Routers

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

O PAD sobre X.25 sobre TCP (XOT) permite chamadas PAD para destinos que não são alcançáveis em interfaces X.25 físicas, mas em túneis TCP. Esta função permite que as chamadas PAD originárias de um roteador em um link IP alcancem um dispositivo X.25. O PAD sobre XOT também permite que conexões XOT de entrada de um link IP sejam aceitas como PAD ou conexões de conversão de protocolo no roteador local.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Roteador remoto

Current configuration:

!

version 12.0

service pad from-xot

!---used for allowing incoming xot to pad connection

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

!OPTIONAL

x29 profile default 2:0, 4:1, 15:0, 7:21

!---apply customized x29 profile as default to all incoming connections

!

hostname Remote

!

memory-size iomem 25

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.10.100.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial1

ip address 10.10.175.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0

ip address 10.10.10.42 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

no ip http server

!

x25 route ^100 xot 10.10.100.1

x25 host remote 250

!---map the x25 address of 25099 to the router's

hostname

!

line con 0

no exec

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

!---to async host

no exec

modem InOut

rotary 99

!---enable reverse PAD

transport input pad

flowcontrol hardware

line vty 0 4

login local

!

Roteador principal

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Main

!

!

memory-size iomem 25

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

x25 routing

!

!

!

interface Serial0

ip address 10.10.100.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 800000

!

interface Serial1

no ip directed-broadcast

encapsulation x25 dce

x25 address 150

clockrate 56000

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

no ip http server

!

x25 route ^250 xot 10.10.100.2

x25 route ^100 interface Serial1

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login local

!

no scheduler allocate

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Observação: antes de inserir o comando debug, consulte Informações importantes sobre os comandos debug.

- debug x25 events —Exibe informações sobre todo o tráfego X.25 ou uma classe de serviço X.25 específica.

- debug pad —Exibe mensagens de depuração para todas as conexões PAD.

A seguinte saída de depuração é exibida para uma chamada X.25 bem-sucedida do servidor para o host. Executamos esses comandos debug no roteador Remoto.

Remote#debug x25 events

Remote#debug pad

WORKING CALL

2d01h: pad_ctxt_up: id 808D6F18, reason 80742B9C (event 0, impetus 10)

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT I P/Inactive Call (20) 8

lci 1

2d01h:   From (5): 10006 To (5): 25099

2d01h:   Facilities: (6)

2d01h:     Packet sizes: 128 128

2d01h:     Window sizes: 2 2

2d01h:   Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

2d01h: PAD: incoming call to 25099 on line 5 CUD length 4

2d01h: PAD: Creating TTY daemon on tty5 for vc 1

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT O P3 Call Confirm (5) 8

lci 1

2d01h:   From (0):  To (0):

2d01h:   Facilities: (0)

2d01h: PAD5: Call completed

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 4 (Read X.3 param) len 1

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 45

1:1, 2:1, 3:2, 4:0, 5:0, 6:5, 7:2,

8:0, 9:0, 10:0, 11:14, 12:1, 13:4, 14:0, 15:1,

16:8, 17:24, 18:18, 19:2, 20:255, 21:7, 22:0,

2d01h: PAD5: Setting ParamsIn, length 44

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 6 (Set and Read) len 9 2:0, 4:1,

15:0,7:21,

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 9 2:0,

4:1, 15:0, 7:21,

Informações Relacionadas

- Dicas técnicas do X.25

- Suporte Técnico - Cisco Systems