Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece um exemplo de configuração e técnicas de Troubleshooting para sinalização E1 R2 para chamadas de dados.

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar esta configuração, é recomendável que você leia o documento Teoria de Sinalização E1 R2. Para obter informações sobre a sinalização E1 R2 para aplicativos de voz, consulte o documento Configuração e Troubleshooting de Sinalização E1 R2.

Componentes Utilizados

Esta configuração foi desenvolvida e testada utilizando as versões de software e hardware abaixo. Esta configuração mostra uma configuração de laboratório back-to-back entre um roteador Cisco 3640 e um servidor de acesso Cisco AS5300.

- O AS5300 está simulando o cliente e executando o software Cisco IOS® versão 12.2(3).

- O 3640 está atuando como um servidor e executando o Cisco IOS Software versão 12.1(10).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

A sinalização E1 R2 permite que um servidor de acesso universal da Cisco converse com troncos de centrais que também usam a sinalização E1 R2. A sinalização R2 é um padrão de sinalização internacional comum a redes E1 canalizadas. Não há um único padrão para a sinalização de R2. A recomendação ITU-T Q.400-Q.490 define R2, mas vários países implementam R2 de maneiras completamente diferentes.

A Cisco Systems lida com esse desafio ao suportar várias implementações localizadas de sinalização R2 em seu software Cisco IOS. A localização personalizada de R2 significa que a sinalização de R2 é suportada para uma ampla variedade de países e regiões geográficas. A Cisco está sempre apoiando as variantes de sinalização E1 R2 em novos países.

Observação: somente os módulos de agregação de canais ISDN (MICA) e modem digital Nextport suportam a funcionalidade R2. Não há suporte a R2 para modems Microcom ou aplicativos que não sejam de modem.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento. Essa configuração é válida para os seguintes cenários:

- Conexões de discagem de modem sobre E1 R2

- Conexões E1 R2 back-to-back

- Conexões E1 R2 entre o roteador Cisco

Observação: a configuração do controlador E1 é a mesma para chamadas de dados ou voz. A única diferença é:

- Para chamadas de dados, você precisa configurar os modems para aceitar as chamadas.

- Para chamadas de voz, você precisa configurar as portas de voz para aceitar as chamadas.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

A configuração de E1 R2 para chamadas de dados envolve duas etapas gerais:

- Configuração do E1 R2

- Configurando os modems e problemas relacionados

A configuração do E1 R2 é baseada nas informações obtidas da Telco. Consulte o documento E1 R2 Signaling Configuration and Troubleshooting para obter informações adicionais sobre a configuração específica de E1 R2.

A configuração do modem é semelhante à de qualquer servidor de acesso com, por exemplo, uma linha PRI.

Monica (as5300)

Monica#show running-config

controller E1 1

!--- E1 R2 configuration

framing NO-CRC4

clock source line secondary 1

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled

cas-custom 1

country easteurope use-defaults

interface Async60

!--- Interface configuration for outgoing call

no ip address

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer rotary-group 3

async mode dedicated

ppp authentication chap

line 60

!--- Line configuration for outgoing call

modem InOut

modem dialout controller e1 1

!--- Specify that e1 1 is used for outgoing call

transport input all

autoselect during-login

autoselect ppp

angela (3640)

angela#show running-config

interface Ethernet0/0

ip address 10.200.20.2 255.255.255.0

controller E1 2/0

!--- E1 R2 configuration

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled

cas-custom 1

country easteurope use-defaults

interface Group-Async1

ip unnumbered Ethernet0/0

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool DIAL_POOL

ppp authentication chap

group-range 97 114

!

ip local pool DIAL_POOL 105.41.30.101 105.41.30.132

line 97 114

!--- Line configuration for incoming calls

modem InOut

autocommand ppp

transport input all

autoselect during-login

autoselect ppp

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Para obter mais informações sobre Troubleshooting de falhas de E1 R2, consulte Configuração e Troubleshooting de Sinalização de E1 R2.

Comandos para Troubleshooting

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Observação: antes de emitir comandos debug, consulte Informações importantes sobre comandos debug.

- show controllers e1 - exibe o estado do controlador específico ao hardware do controlador. Para obter detalhes, consulte Entendendo o Comando show controllers e1.

- show diag - no Cisco 3600, exibe informações de hardware do roteador, verifica se todo o hardware é reconhecido.

- debug modem csm - depura o CSM (Call Switching Module) usado para conectar chamadas no modem.

- debug cas - fornece rastreamentos em tempo real do status do bit de sinalização CAS.

- debug modem - exibe a atividade da linha do modem em um servidor de acesso.

- show modem version - exibe informações sobre a versão do firmware do modem, da controladora e do código DSP.

angela#show modem version

Slot 3:MICA-6DM Firmware, Source - flashow :/mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

CP ver 2730 - 5/23/2001, CheckSum BCCEB316.

SP ver 2730 - 5/23/2001.

MICA 0: HW Version 2.1, Serial Number 21094004.

angela#show diag

Slot 2:

CE1 (Balanced) Port adapter, 1 port

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.1 Board revision A0

Serial number 11359839 Part number 800-01234-04

Test history 0x0 RMA number 00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 2A 01 01 00 AD 56 5F 50 04 D2 04 00 00 00 00

0x30: 50 00 00 00 98 11 24 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

angela#show controllers e1 2/0

E1 2/0 is up.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Far End Block Errors Detected

No alarms detected.

Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.

Data in current interval (34 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail

Secs

Robbed bit signals state:

timeslots rxA rxB rxC rxD txA txB txC txD

1        1   0   0   1   1   0   0   1

2        1   0   0   1   1   0   0   1

3        1   0   0   1   1   0   0   1

4        1   0   0   1   1   0   0   1

5        1   0   0   1   1   0   0   1

6        1   0   0   1   1   0   0   1

7        1   0   0   1   1   0   0   1

8        1   0   0   1   1   0   0   1

9        1   0   0   1   1   0   0   1

10       1   0   0   1   1   0   0   1

11       1   0   0   1   1   0   0   1

12       1   0   0   1   1   0   0   1

13       1   0   0   1   1   0   0   1

14       1   0   0   1   1   0   0   1

15       1   0   0   1   1   0   0   1

17       1   0   0   1   1   0   0   1

18       1   0   0   1   1   0   0   1

19       1   0   0   1   1   0   0   1

20       1   0   0   1   1   0   0   1

21       1   0   0   1   1   0   0   1

22       1   0   0   1   1   0   0   1

23       1   0   0   1   1   0   0   1

24       1   0   0   1   1   0   0   1

25       1   0   0   1   1   0   0   1

26       1   0   0   1   1   0   0   1

27       1   0   0   1   1   0   0   1

28       1   0   0   1   1   0   0   1

29       1   0   0   1   1   0   0   1

30       1   0   0   1   1   0   0   1

31       1   0   0   1   1   0   0   1

O cliente está discando 789 interpretações necessárias nas depurações do servidor.

monica#2.2.2.1 2060

Trying 2.2.2.1, 2060 ... Open

at

OK

atdt789

Para entender melhor essa saída de depuração, consulte o documento Teoria de Sinalização E1 R2.

angela#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

CAS:

Channel Associated Signaling debugging is on

CSM Modem Management:

Modem Management Call Switching Module debugging is on

angela#

Oct 29 15:59:46.591: Modem 255/255 CSM: received EVENT_CALL_DIAL_IN with call_id 0006

Oct 29 15:59:46.591: src 2/0/25 dest 255/0/255 cause 768

Oct 29 15:59:46.591: CSM: Next free modem = 3/6; statbits = 80010020

Oct 29 15:59:46.591: Modem 3/6 CSM: modem is allocated, modems free=17

Oct 29 15:59:46.591: Modem 3/6 CSM: (CSM_PROC_IDLE)<--DSX0_CALL

Oct 29 15:59:46.595: Modem 3/6 Mica: configured for Answer mode,

with Lower R2 signaling, 0x0 tone detection.

Oct 29 15:59:46.707: Modem 3/6 CSM: received EVENT_START_RX_TONE with call_id 0006

Oct 29 15:59:46.707: src 2/0/25 dest 3/0/6 cause 0

Oct 29 15:59:46.707: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_CHANNEL_LOCKED)<--DSX0_START_RX_TONE

Oct 29 15:59:46.707: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_CHANNEL_LOCKED)<--CSM_EVENT_MODEM_SETUP

Oct 29 15:59:46.711: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_IDLE R2 Got Event R2_START

Oct 29 15:59:46.715: Modem 3/6 Mica: in modem state CALL_SETUP

Oct 29 15:59:46.883: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

!--- We can see number 7

Oct 29 15:59:46.887: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event 7

Oct 29 15:59:46.887: Modem 3/6 Mica: dialing number '1'

!--- MICA sends 1 (which means send next digit)

Oct 29 15:59:46.887: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '7'

Oct 29 15:59:46.959: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.011: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.011: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.011: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 15:59:47.011: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 15:59:47.099: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.163: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

!--- We can see number 8

Oct 29 15:59:47.163: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event 8

Oct 29 15:59:47.163: Modem 3/6 Mica: dialing number '1'

!--- MICA sends 1 (which means send next digit)

Oct 29 15:59:47.163: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '8'

Oct 29 15:59:47.235: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.299: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.299: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.299: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 15:59:47.299: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 15:59:47.375: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.427: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.427: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event 9

Oct 29 15:59:47.427: Modem 3/6 Mica: dialing number '1'

!--- MICA sends 1 (which means send next digit)

Oct 29 15:59:47.427: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '9'

Oct 29 15:59:47.499: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.551: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.551: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.551: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 15:59:47.551: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 15:59:47.639: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

!--- NORMAL TIMEOUT--> 3 seconds

Oct 29 16:00:02.426: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_TIMER

!--- MICA sends 3 (which means ADDRESS COMPLETE)

Oct 29 16:00:02.426: Modem 3/6 Mica: dialing number '3#'

Oct 29 16:00:02.654: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 16:00:02.678: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

!--- We can see number 1 after we send 3

Oct 29 16:00:02.678: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_CATEGORY R2 Got Event 1

Oct 29 16:00:02.682: r2_comp_category:R2_ALERTING

!--- MICA sends 3 (which means ADDRESS COMPLETE)

Oct 29 16:00:02.682: Modem 3/6 Mica: dialing number '6'

Oct 29 16:00:02.682: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '1'

Oct 29 16:00:02.834: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 16:00:02.834: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COMPLETE R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:02.834: Modem 3/6 CSM: Pending digit generation for #

Oct 29 16:00:02.834: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 16:00:02.854: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 16:00:02.854: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 16:00:02.854: Modem 3/6 CSM: Generate 1 pending digit(s) #

Oct 29 16:00:02.918: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 16:00:03.834: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_WAIT_GUARD R2 Got Event R2_TONE_TIMER

Oct 29 16:00:03.834: R2_IN_IDLE:2 r2_in_connect called

Oct 29 16:00:03.834: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--ADDR_INFO_COLLECTED

Oct 29 16:00:03.842: Modem 3/6 CSM: received EVENT_CHANNEL_CONNECTED with call_id 0006

Oct 29 16:00:03.842: src 2/0/25 dest 3/0/6 cause 0

Oct 29 16:00:03.842: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_ANSWER_CALL)<--DSX0_CONNECTED

Oct 29 16:00:04.926: Modem 3/6 Mica: in modem state CONNECT

Oct 29 16:00:12.290: Modem 3/6 Mica: in modem state LINK

Oct 29 16:00:21.278: Modem 3/6 Mica: in modem state TRAINUP

Oct 29 16:00:23.002: Modem 3/6 Mica: in modem state EC_NEGOTIATING

Oct 29 16:00:23.170: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_CAS_WAIT_FOR_CARRIER)<--MODEM_CONNECTED

Oct 29 16:00:23.170: Modem 3/6 Mica: in modem state STEADY

Oct 29 16:00:23.194: Modem 3/6 Mica: CONNECT at 33600/33600 (Tx/Rx), V34+, LAPM, V42bis

Oct 29 16:00:23.446: TTY103: DSR came up

Oct 29 16:00:23.446: tty103: Modem: IDLE->(unknown)

Oct 29 16:00:23.446: TTY103: Autoselect started

Oct 29 16:00:23.446: TTY103: create timer type 0, 120 seconds

---------

monica#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

CAS:

Channel Associated Signaling debugging is on

Modem Management:

Modem Management Call Switching Module debugging is on

monica#

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): Rcvd Dial String(T789)

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): Dropped character T

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): Dial String to be processed (789)

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): End of Dial String

Oct 29 15:59:46.540: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 1, port 59

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel csm_call_info->bchan_num 0xFFFFFFFF

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel dchan_index=24952,next_index=0,

dchan_info=0x62269D0C

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel csm_call_info->bchan_num 0xFFFFFFFF

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel dchan_index=0,next_index=1,

dchan_info=0x61D37574

Oct 29 15:59:46.540: CSM_RX_CAS_EVENT_FROM_NEAT:(8007):

EVENT_CHANNEL_LOCK at slot 1 port 59 on ctrlr 1 chan 25

Oct 29 15:59:46.544: CSM_PROC_OC4_DIALING:

CSM_EVENT_DSX0_BCHAN_ASSIGNED at slot 1, port 59

Oct 29 15:59:46.544: csm_connect_pri_vdev:

TS allocated at bp_stream 1, bp_Ch 9, vdev_common 0x61B7BBAC 1/59

Oct 29 15:59:46.544: Mica Modem(1/59): Configure(0x1 = 0x1)

Oct 29 15:59:46.544: Mica Modem(1/59): Configure(0x23 = 0x4)

Oct 29 15:59:46.544: Mica Modem(1/59): Call Setup

Oct 29 15:59:46.544: from Trunk(0): (1/25): Tx SEIZURE (ABCD=0001)

Oct 29 15:59:46.616: Mica Modem(1/59): State Transition to Call Setup

Oct 29 15:59:46.712: from Trunk(0): (1/25): Rx SEIZURE_ACK (ABCD=1101)

Oct 29 15:59:46.752: CSM_RX_CAS_EVENT_FROM_NEAT:(8007):

EVENT_START_TX_TONE at slot 1 and port 59

Oct 29 15:59:46.752: CSM_PROC_OC4_DIALING:

CSM_EVENT_DSX0_START_TX_TONE at slot 1, port 59

Oct 29 15:59:46.752: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_IDLE R2 Got Event R2_START

Oct 29 15:59:46.752: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:46.752: Mica Modem(1/59): Will Generate digits:called_party_num=7 len=1

Oct 29 15:59:46.824: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:46.824: Mica Modem(1/59): Generate digits

Oct 29 15:59:46.900: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:46.944: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(1)

Oct 29 15:59:46.944: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 1

Oct 29 15:59:46.944: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:47.020: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.108: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 15:59:47.108: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.108: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=8 len=1

Oct 29 15:59:47.184: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.228: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(1)

Oct 29 15:59:47.228: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 1

Oct 29 15:59:47.228: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:47.304: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.380: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

ct 29 15:59:47.380: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.380: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=9 len=1

Oct 29 15:59:47.440: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.484: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(1)

Oct 29 15:59:47.484: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 1

Oct 29 15:59:47.484: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:47.560: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.636: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 15:59:47.636: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:02.521: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(3)

Oct 29 16:00:02.521: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 3

Oct 29 16:00:02.521: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 16:00:02.593: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 16:00:02.641: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 16:00:02.641: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_B R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:02.641: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=1 len=1

Oct 29 16:00:02.713: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 16:00:02.745: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(6)

Oct 29 16:00:02.745: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_B R2 Got Event 6

Oct 29 16:00:02.745: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 16:00:02.745: CSM_PROC_OC4_DIALING:

CSM_EVENT_ADDR_INFO_COLLECTED at slot 1, port 59

Oct 29 16:00:02.821: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 16:00:02.925: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 16:00:02.925: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_IDLE R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:03.845: from Trunk(0): (1/25): Rx ANSWERED (ABCD=0101)

Oct 29 16:00:03.885: CSM_RX_CAS_EVENT_FROM_NEAT:(8007):

EVENT_CHANNEL_CONNECTED at slot 1 and port 59

Oct 29 16:00:03.885: CSM_PROC_OC5_WAIT_FOR_CARRIER:

CSM_EVENT_DSX0_CONNECTED at slot 1, port 59

Oct 29 16:00:03.885: Mica Modem(1/59): Link Initiate

Oct 29 16:00:03.917: Mica Modem(1/59): State Transition to Connect

Oct 29 16:00:06.709: Mica Modem(1/59): State Transition to unknown

Oct 29 16:00:12.497: Mica Modem(1/59): State Transition to Link

Oct 29 16:00:15.197: Mica Modem(1/59): State Transition to unknown

Oct 29 16:00:17.241: Mica Modem(1/59): State Transition to unknown

Oct 29 16:00:21.385: Mica Modem(1/59): State Transition to Trainup

Oct 29 16:00:23.061: Mica Modem(1/59): State Transition to EC Negotiating

Oct 29 16:00:23.245: Mica Modem(1/59): State Transition to Steady State

Informações Relacionadas

- Teoria de sinalização de E1 R2

- Configuração de E1 R2 Signaling e Troubleshooting

- Customização de E1 R2 com o comando cas-custom

- Sinalização E1 R2 para os servidores de acesso Cisco AS5300 e Cisco AS5200

- Sinalização de E1 R2 para os roteadores Cisco 3620 e 3640 Series

- Sinalização E1 R2 para o Cisco AS5800

- Página de suporte à tecnologia de discagem e acesso

- Suporte Técnico - Cisco Systems